ja-jp	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
en-us	Act on the Regulation of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors

ja-jp	昭和三十二年法律第百六十六号
en-us	Act No. 166 of 1957

ja-jp	令和五年法律第四十四号
en-us	Act No. 44 of 2023

ja-jp	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）
en-us	Act on the Regulation of Nuclear Source Material, Nuclear Fuel Material and Reactors (Act No. 166 of June 10, 1957)

ja-jp	目次
en-us	Table of Contents

ja-jp	第一章　総則（第一条・第二条）
en-us	Chapter I General Provisions (Articles 1 and 2)

ja-jp	第二章　製錬の事業に関する規制（第三条―第十二条の七）
en-us	Chapter II Regulation on Refining Activities (Articles 3 to 12-7)

ja-jp	第三章　加工の事業に関する規制（第十三条―第二十二条の九）
en-us	Chapter III Regulation on Fabrication and Enrichment Activities (Articles 13 to 22-9)

ja-jp	第四章　原子炉の設置、運転等に関する規制
en-us	Chapter IV Regulation on the Installation and Operation of Reactors

ja-jp	第一節　試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制（第二十三条―第四十三条の三の四）
en-us	Section 1 Regulation on the Installation and Operation of Research and Test Reactors (Articles 23 to 43-3-4)

ja-jp	第二節　発電用原子炉の設置、運転等に関する規制（第四十三条の三の五―第四十三条の三の三十五）
en-us	Section 2 Regulation on the Installation and Operation of Power Reactors (Articles 43-3-5 to 43-3-35)

ja-jp	第五章　貯蔵の事業に関する規制（第四十三条の四―第四十三条の二十八）
en-us	Chapter V Regulation on Storage Activities (Articles 43-4 to 43-28)

ja-jp	第六章　再処理の事業に関する規制（第四十四条―第五十一条）
en-us	Chapter VI Regulation on Reprocessing Activities (Articles 44 to 51)

ja-jp	第七章　廃棄の事業に関する規制等
en-us	Chapter VII Regulation on the Activities of Radioactive Waste Disposal and Storage

ja-jp	第一節　廃棄の事業に関する規制（第五十一条の二―第五十一条の二十六）
en-us	Section 1 Regulation on the Activities of Radioactive Waste Disposal and Storage (Articles 51-2 to 51-26)

ja-jp	第二節　指定廃棄物埋設区域に関する規制（第五十一条の二十七―第五十一条の三十四）
en-us	Section 2 Regulation on Designated Waste Burial Areas (Articles 51-27 to 51-34)

ja-jp	第八章　核燃料物質等の使用等に関する規制
en-us	Chapter VIII Regulation on the Use of Nuclear Fuel Materials

ja-jp	第一節　核燃料物質の使用等に関する規制（第五十二条―第五十七条の六）
en-us	Section 1 Regulation on the Use of Nuclear Fuel Materials (Articles 52 to 57-6)

ja-jp	第二節　核原料物質の使用に関する規制（第五十七条の七）
en-us	Section 2 Regulation on the Use of Nuclear Source Materials (Article 57-7)

ja-jp	第九章　原子力事業者等の責務（第五十七条の八）
en-us	Chapter IX Responsibility of Nuclear Operators and Other Licensees (Article 57-8)

ja-jp	第十章　原子力事業者等に関する規制等（第五十八条―第六十一条の二）
en-us	Chapter X Regulation on Nuclear Operators (Articles 58 to 61-2)

ja-jp	第十一章　原子力規制検査に基づく監督（第六十一条の二の二）
en-us	Chapter XI Supervision based on Nuclear Regulatory Inspections (Article 61-2-2)

ja-jp	第十二章　国際規制物資の使用等に関する規制等
en-us	Chapter XII Regulation on the Use of International Controlled Materials

ja-jp	第一節　国際規制物資の使用等に関する規制（第六十一条の三―第六十一条の九の四）
en-us	Section 1 Regulation on the Use of International Controlled Materials (Articles 61-3 to 61-9-4)

ja-jp	第二節　指定情報処理機関（第六十一条の十―第六十一条の二十三）
en-us	Section 2 Designated Information Processing Organizations (Articles 61-10 to 61-23)

ja-jp	第三節　指定保障措置検査等実施機関（第六十一条の二十三の二―第六十一条の二十三の二十一）
en-us	Section 3 Designated Organizations Implementing Safeguards Inspections (Articles 61-23-2 to 61-23-21)

ja-jp	第十三章　雑則（第六十二条―第七十六条）
en-us	Chapter XIII Miscellaneous Provisions (Articles 62 to 76)

ja-jp	第十四章　罰則（第七十七条―第八十四条）
en-us	Chapter XIV Penal Provisions (Articles 77 to 84)

ja-jp	第十五章　外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等（第八十五条―第八十九条）
en-us	Chapter XV Release of Foreign Vessels Subject to Security Deposit (Articles 85 to 89)

ja-jp	附則
en-us	Supplementary Provisions

ja-jp	第一章　総則
en-us	Chapter I General Provisions

ja-jp	第一条　この法律は、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
en-us	Article 1 (1) This Act, in accordance with the spirit of the Atomic Energy Basic Act (Act No. 186 of 1955), is enacted for the purpose of providing the necessary regulation on refining activities, fabrication and enrichment activities, storage activities, reprocessing activities and waste disposal activities, as well as on the installation and operation, etc. of reactors, while taking into consideration the possibility of large scale natural disasters, terrorism, or other criminal acts, and also for the purpose of providing necessary regulation on the uses of international controlled material to execute treaties or other international agreements concerning the research, development and use of nuclear energy, in order to ensure that the uses of nuclear source material, nuclear fuel material and reactors are limited to for the purposes of peace, and at the same time, to ensure public safety by preventing hazards due to the event that a severe accident at a nuclear facility causes a discharge of an abnormal level of radioactive materials outside the factory or place of activity where the relevant nuclear facility is installed, or otherwise resulting from nuclear source material, nuclear fuel material, and reactors, and protecting nuclear fuel material, thereby contributing to protecting people's lives, health, and property, conserving the environment, and assuring national security.

ja-jp	第二条　この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。
en-us	Article 2 (1) The term "nuclear energy" as used in this Act means atomic energy prescribed in Article 3, item (i) of the Atomic Energy Basic Act.

ja-jp	２　この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。
en-us	(2) The term "nuclear fuel material" as used in this Act means nuclear fuel material prescribed in Article 3, item (ii) of the Atomic Energy Basic Act.

ja-jp	３　この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。
en-us	(3) The term "nuclear source material" means nuclear source material prescribed in Article 3, item (iii) of the Atomic Energy Basic Act.

ja-jp	４　この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。
en-us	(4) The term "reactor" as used in this Act means a reactor prescribed in Article 3, item (iv) of the Atomic Energy Basic Act.

ja-jp	５　この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
en-us	(5) The term "power reactor" as used in this Act means a reactor used for power generation, excluding reactors used for research and testing other than those specified by Cabinet Order as being in the stage of research and development, and reactors installed on vessels.

ja-jp	６　この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム（プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。）、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
en-us	(6) The term "specified nuclear fuel material" as used in this Act means plutonium (excluding those having an isotopic concentration of plutonium 238 exceeding 80 percent), uranium 233, uranium with a ratio of uranium 233 and uranium 235 to uranium 238 exceeding the ratio of natural composition and other nuclear fuel material specified by Cabinet Order.

ja-jp	７　この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設並びに第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等をいう。
en-us	(7) The term "nuclear facilities" as used in this Act means facilities such as refining facilities prescribed in paragraph (2), item (ii) of the following Article, fuel fabrication facilities prescribed in Article 13, paragraph (2), item (ii), research and test reactor facilities prescribed in Article 23, paragraph (2), item (v), power reactor facilities prescribed in Article 43-3-5, paragraph (2), item (v), spent fuel storage facilities prescribed in Article 43-4, paragraph (2), item (ii), reprocessing facilities prescribed in Article 44, paragraph (2), item (ii), waste burial facilities prescribed in Article 51-2, paragraph (2), waste burial facilities prescribed in Article 51, paragraph (3), item (ii), and nuclear fuel material usage facilities prescribed in Article 52, paragraph (2), item (x).

ja-jp	８　この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。
en-us	(8) The term "refining" as used in this Act means chemical processing of nuclear source material or nuclear fuel material in order to increase the percentage of uranium or thorium contained in nuclear source material or nuclear fuel material.

ja-jp	９　この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
en-us	(9) The term "fabrication and enrichment" as used in this Act means the physical or chemical processing of nuclear fuel material in order to change the nuclear fuel material into such a form or composition that may be used as fuel in a reactor.

ja-jp	１０　この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質（以下「使用済燃料」という。）から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
en-us	(10) The term "reprocessing" as used in this Act means the chemical processing of nuclear fuel material which has been used as fuel in a reactor or other nuclear fuel which has been subject to nuclear fission reaction (hereinafter referred to as "spent fuel") in order to separate nuclear fuel material or other useful material from spent fuel.

ja-jp	１１　この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。
en-us	(11) The term "nuclear regulatory inspection" as used in this Act means the inspection conducted by the Nuclear Regulation Authority (hereinafter referred to as "NRA") pursuant to the provisions of Article 61-2-2, paragraph (1).

ja-jp	１２　この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第三条１及び４の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定（以下「保障措置協定」という。）その他日本国政府と一の外国政府（国際機関を含む。）との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束（核兵器の不拡散に関する条約第三条１及び４の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書（以下単に「追加議定書」という。）を除く。以下単に「国際約束」という。）に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。
en-us	(12) The term "international controlled material" as used in this Act means nuclear source material, nuclear fuel material, a reactor or other material or equipment subject to safeguards or other controls based on agreements between the government of Japan and the International Atomic Energy Agency in implementing Article III, paragraphs 1 and 4 of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as "safeguards agreement") as well as other international agreements between the government of Japan and the government of a foreign country (including international organizations) concerning the research, development and use of nuclear energy (excluding the Additional Protocol to the agreement between the government of Japan and the International Atomic Energy Agency in implementing Article III, paragraphs 1 and 4 of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as "Additional Protocol")) (hereinafter the agreements are simply referred to as "international agreements").

ja-jp	１３　前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。
en-us	(13) The NRA gives public notices regarding the international controlled material set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	１４　この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。
en-us	(14) The term "internationally-specified activities" as used in this Act means the activities listed in Additional Protocol Annex I.

ja-jp	第二章　製錬の事業に関する規制
en-us	Chapter II Regulation on Refining Activities

ja-jp	（事業の指定）
en-us	(Designation of Activity)

ja-jp	第三条　製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
en-us	Article 3 (1) A person who seeks to carry out refining activities must obtain a designation by the NRA, pursuant to the provisions of Cabinet Order.

ja-jp	２　前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
en-us	(2) A person who seeks to obtain the designation set forth in the preceding paragraph must submit an application form stating the following particulars to the NRA:

ja-jp	一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
en-us	(i) the name and address and, in the case of a corporation, the name of its representative;

ja-jp	二　製錬設備及びその附属施設（以下「製錬施設」という。）を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
en-us	(ii) the name and location of the factory or place of activity where refining equipment and auxiliary facilities (hereinafter referred to as "refining facilities") are to be installed;

ja-jp	三　製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
en-us	(iii) the position, structure, and equipment of refining facilities, and the refining method;

ja-jp	四　製錬施設の工事計画
en-us	(iv) a construction plan for the refining facilities;

ja-jp	五　製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
en-us	(v) the particulars concerning the preparation of the systems necessary for quality control related to activities for operational safety of refining facilities.

ja-jp	（指定の基準）
en-us	(Criteria for Designation)

ja-jp	第四条　原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
en-us	Article 4 When the application for the designation set forth in paragraph (1) of the preceding Article is made, the NRA must not authorize the designation in that paragraph unless it finds that the application complies with the following items:

ja-jp	一　その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
en-us	(i) the applicant has sufficient technical capability and financial basis for executing the activity competently;

ja-jp	二　製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(ii) the position, structure, and equipment of the refining facilities comply with the criteria specified by the rules of the NRA as those that will not hinder the prevention of disasters resulting from nuclear source material or nuclear fuel material; and

ja-jp	三　前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iii) the system prescribed in paragraph (2), item (v) of the preceding Article is to comply with the criteria specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（指定の欠格条項）
en-us	(Ineligibility for Designation)

ja-jp	第五条　次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。
en-us	Article 5 A person who falls under any of the following items is not granted the designation under Article 3, paragraph (1):

ja-jp	一　第十条第二項の規定により第三条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
en-us	(i) a person whose designation under Article 3, paragraph (1) has been rescinded, pursuant to the provisions of Article 10, paragraph (2), and for whom two years have not yet elapsed from the day of the rescission;

ja-jp	二　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
en-us	(ii) a person who has been sentenced to a fine or severer punishment for violating the provisions of this Act or an order based on this Act, and for whom two years have not yet elapsed since the day on which the execution of the sentence was completed or the person ceased to be subject to the execution of the sentence;

ja-jp	三　心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
en-us	(iii) a person who has been specified by the rules of the NRA as being unable to perform their duties properly due to mental or physical disorder;

ja-jp	四　法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
en-us	(iv) a corporation, any of whose officers conducting its business operations falls under any of the preceding three items.

ja-jp	（変更の許可及び届出）
en-us	(Permission for and Notification of Changes)

ja-jp	第六条　第三条第一項の指定を受けた者（以下「製錬事業者」という。）は、同条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
en-us	Article 6 (1) When a person who has obtained the designation set forth in Article 3, paragraph (1) (hereinafter referred to as "licensee of refining") seeks to change any particular listed in paragraph (2), item (ii), (iii), or (v) of that Article, the person must obtain the permission of the NRA, pursuant to the provisions of Cabinet Order; provided, however, that this does not apply to making a change to, from among the particulars listed in item (ii) of the same paragraph, only the name of the factory or place of activity.

ja-jp	２　製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
en-us	(2) When a licensee of refining has changed any particulars listed in Article 3, paragraph (2), item (i) or (iv), except in the case prescribed in Article 9, paragraph (1), the licensee must notify the NRA of the change within thirty days from the day the change was made. The same applies when only the name of the factory or place of activity is changed among the particulars listed in item (ii) of the same paragraph.

ja-jp	３　第四条の規定は、第一項の許可に準用する。
en-us	(3) The provisions of Article 4 apply mutatis mutandis to the permission set forth in paragraph (1).

ja-jp	（事業開始等の届出）
en-us	(Notification of Commencement of Activity)

ja-jp	第七条　製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	Article 7 When a licensee of refining commences, suspends, or resumes its activity, the licensee must notify the NRA of this within fifteen days from the day concerned.

ja-jp	（合併及び分割）
en-us	(Merger and Split)

ja-jp	第八条　製錬事業者である法人の合併の場合（製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。
en-us	Article 8 (1) In the case of a merger of corporations that are licensees of refining (except in the case of a merger between a corporation that is a licensee of refining and a corporation that is not a licensee of refining, and the corporation that is the licensee of refining continues to exist) or in the case of a split of corporations that are licensees of refining (limited to the case when the entirety of the refining activity pertaining to the permission is succeeded to), when the approval of the NRA has been obtained for the merger or the split, the corporation that is to continue to exist after the merger, the corporation that has been established by the merger, or the corporation that has succeeded to the entirety of the refining activity through the split is to succeed to the status of the licensee of refining.

ja-jp	２　第四条第一号及び第三号並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。
en-us	(2) The provisions of Article 4, item (i) and (iii), and Article 5 apply mutatis mutandis to the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	第九条　製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。
en-us	Article 9 (1) In the case of an inheritance with regard to a licensee of refining, the heir is to succeed to the status of the licensee of refining.

ja-jp	２　前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(2) The heir who has succeeded to the status of the licensee of refining pursuant to the provisions of the preceding paragraph must notify the NRA of the inheritance within thirty days from the day of the inheritance, with a document certifying the fact.

ja-jp	（指定の取消し等）
en-us	(Rescission of Designation)

ja-jp	第十条　原子力規制委員会は、製錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
en-us	Article 10 (1) When a licensee of refining fails to commence its activity within the period specified by the rules of the NRA, or suspends the activity for more than one year continuously, without legitimate grounds, the NRA may rescind the designation set forth in Article 3, paragraph (1).

ja-jp	２　原子力規制委員会は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
en-us	(2) When a licensee of refining falls under any of the following items, the NRA may rescind the designation set forth in Article 3, paragraph (1), or specify a period not exceeding one year and order suspension of the activity for that period:

ja-jp	一　第五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
en-us	(i) when the licensee of refining comes to fall under any of Article 5, items (ii) through (iv);

ja-jp	二　第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
en-us	(ii) when the licensee of refining has changed a particular for which the licensee is required to obtain the permission pursuant to the provisions of Article 6, paragraph (1), without obtaining the permission;

ja-jp	三　第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iii) when the licensee of refining has violated an order under the provisions of Article 11-2, paragraph (2);

ja-jp	四　第十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iv) when the licensee of refining has violated the provisions of Article 12, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	五　第十二条の二第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(v) when the licensee of refining has violated the provisions of Article 12-2, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	六　第十二条の三第一項の規定に違反したとき。
en-us	(vi) when the licensee of refining has violated the provisions of Article 12-3, paragraph (1);

ja-jp	七　第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
en-us	(vii) when the licensee of refining has violated an order under the provisions of Article 12-5;

ja-jp	八　第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。
en-us	(viii) when the licensee of refining has violated the provisions of Article 12-6, paragraph (1) and has discontinued the refining activity;

ja-jp	九　第十二条の六第二項の規定に違反したとき。
en-us	(ix) when the licensee of refining has violated the provisions of Article 12-6, paragraph (2);

ja-jp	十　第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(x) when the licensee of refining has violated the provisions of Article 58, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	十一　第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xi) when the licensee of refining has violated the provisions of Article 59, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (4) of that Article;

ja-jp	十二　第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xii) when the licensee of refining has violated the provisions of Article 59-2, paragraph (2);

ja-jp	十三　第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
en-us	(xiii) when the licensee of refining has violated the conditions set forth in Article 62-2, paragraph (1) or (2).

ja-jp	第十一条　製錬事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
en-us	Article 11 Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, the licensee of refining must record the particulars specified by the rules of the NRA concerning the implementation of the refining activity, and keep the record at the factory or place of activity.

ja-jp	（特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等）
en-us	(Measures to Be Taken for the Physical Security of Specified Nuclear Fuel Material)

ja-jp	第十一条の二　製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置（以下「防護措置」という。）を講じなければならない。
en-us	Article 11-2 (1) If a licensee of refining handles specified nuclear fuel material at a factory or place of activity where refining facilities have been installed and if specified by Cabinet Order, the licensee, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must establish and manage areas for the physical security of specified nuclear fuel material, control specified nuclear fuel material by means of locking, etc. the specified nuclear fule material, perform maintenance and inspection of equipment and devices necessary for the physical security of specified nuclear fuel material, and take any other necessary measures for the physical security of specified nuclear fuel material (hereinafter referred to as "physical security measures").

ja-jp	２　原子力規制委員会は、防護措置が前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を命ずることができる。
en-us	(2) When the NRA finds that the physical security measures are in violation of the rules of the NRA based on the provisions of the preceding paragraph, the NRA may order the licensee of refining to correct the measures pertaining to the areas for the physical security of specified nuclear fuel material, correct the handling method of specified nuclear fuel material, and take any other measures necessary for the physical security of specified nuclear fuel material (hereinafter referred to as "corrective measures, etc.").

ja-jp	第十二条　製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 12 (1) If a licensee of refining conducts activities of refining nuclear fuel material, the licensee, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must specify safety regualtions (including rules concerning safety training for handling nuclear fuel material; hereinafter the same applies in this Article) and obtain the approval of the NRA before commencing the construction of the refining facility. The same applies when making changes to the regulations.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
en-us	(2) When the NRA finds that the safety regualtions fall under any of the following items, it must not grant the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	一　第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
en-us	(i) that the safety regulations have not obtained the designation set forth in Article 3, paragraph (1), have not been granted the permission set forth in Article 6, paragraph (1), or have not been notified pursuant to the provisions of paragraph (2) of the same Article; or

ja-jp	二　核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
en-us	(ii) that the safety regulations are not sufficient for preventing disasters resulting from nuclear fuel material.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
en-us	(3) When the NRA finds that it is necessary for preventing disasters resulting from nuclear fuel material, it may order the licensee of refining to change the safety regulations.

ja-jp	４　製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
en-us	(4) A licensee of refining and their employees must observe the safety regulations.

ja-jp	（核物質防護規定）
en-us	(Provisions for the Physical Security of Nuclear Materials)

ja-jp	第十二条の二　製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 12-2 (1) In the case prescribed in the provisions of Article 11-2, paragraph (1), the licensee of refining, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must establish the provisions for the physical security of nuclear materials and obtain the approval of the NRA before commencing the handling of specified nuclear fuel material. The same applies when making changes to the provisions.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
en-us	(2) When the NRA finds that the provisions for the physical security of nuclear materials are not sufficient for protecting specified nuclear fuel material, it must not grant the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
en-us	(3) When the NRA finds that it is necessary for protecting specified nuclear fuel material, it may order the licensee of refining to change the provisions for the physical security of nuclear materials.

ja-jp	４　製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
en-us	(4) A licensee of refining and their employees must observe the provsions for the physical security of nuclear materials.

ja-jp	（核物質防護管理者）
en-us	(Nuclear Material Physical Security Manager)

ja-jp	第十二条の三　製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
en-us	Article 12-3 (1) In the case prescribed in the provisions of Article 11-2, paragraph (1), the licensee of refining, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must appoint a nuclear material physical security manager from among persons who satisfy the requirements specified by the rules of the NRA related to the knowledge, etc. in handling specified nuclear fuel material, etc., to have the nuclear material physical security manager manage the activity related to the physical security of specified nuclear fuel materials in a consistent manner.

ja-jp	２　製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
en-us	(2) When a licensee of refining has appointed a nuclear material physical security manager pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the licensee must notify the NRA of the appointment within thirty days of the date of appointment. The same applies to the dismissal of a nuclear material physical security manager.

ja-jp	（核物質防護管理者の義務等）
en-us	(Duties of a Nuclear Material Physical Security Manager)

ja-jp	第十二条の四　核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
en-us	Article 12-4 (1) A nuclear material physical security manager must perform their duties in good faith.

ja-jp	２　製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
en-us	(2) A person entering a refining facility must comply with the instructions given by the nuclear material physical security manager for the purpose of ensuring the implementation of this Act or an order based on this Act, or the execution of the provisions for the physical security of nuclear materials.

ja-jp	（核物質防護管理者の解任命令）
en-us	(Order to Dismiss the Nuclear Material Physical Security Manager)

ja-jp	第十二条の五　原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
en-us	Article 12-5 When the nuclear material physical security manager has violated this Act or an order based on this Act, the NRA may order the licensee of refining to dismiss the nuclear material physical security manager.

ja-jp	（廃止措置実施方針）
en-us	(Decommissioning Implementation Policy)

ja-jp	第十二条の五の二　製錬事業者は、その事業を開始しようとするときは、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置（以下この章において「廃止措置」という。）を実施するための方針（以下この条において「廃止措置実施方針」という。）を作成し、これを公表しなければならない。
en-us	Article 12-5-2 (1) When a licensee of refining seeks to commence its activities, the licensee is to create and make public the decommissioning implementation policies (hereinafter referred to as "decommissioning implementation policies" in this Article) for implementing decommissioning measures (hereinafter referred to as "decommissioning measures" in this Chapter) associated with the discontinuation of refining activities specified by the rules of the NRA, including dismantlement of refining facilities, transfer of nuclear fuel materials, removal of contamination caused by nuclear fuel material, and disposal of material contaminated by nuclear fuel material.

ja-jp	２　廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
en-us	(2) In the decommissioning implementation policies, necessary particulars such as the expected amount of material contaminated by nuclear fuel material to be disposed of, the estimated cost of decommissioning, the methods of procurement of funds, for implementing the decommissioning measures, must be specified.

ja-jp	３　製錬事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
en-us	(3) When a licensee of refining makes changes to its decommissioning implementation policy, the licensee must make public the changed policy without delay.

ja-jp	４　前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
en-us	(4) Beyond what is provided for in the preceding three paragraphs, necessary particulars concerning the decommissioning implementation policies are specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（事業の廃止に伴う措置）
en-us	(Measures Associated with the Discontinuation of the Activity)

ja-jp	第十二条の六　製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
en-us	Article 12-6 (1) A licensee of refining must take decommissioning measures when the licensee seeks to discontinue their activity.

ja-jp	２　製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
en-us	(2) When the licensee of refining seeks to take decommissioning measures, the licensee must draw up a plan concerning the relevent decommissioning measures (hereinafter referred to as a "decommissioning plan" in this Article and the following Article) in advance, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, and obtain the approval of the NRA.

ja-jp	３　製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
en-us	(3) When the licensee of refining seeks to change the decommissioning plan for which the licensee has obtained the approval referred to in the preceding paragraph, the licensee must obtain the approval of the NRA pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to a minor change specified by the rules of the NRA.

ja-jp	４　原子力規制委員会は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
en-us	(4) When the NRA finds that the decommissioning plan pertaining to the application for the approval referred to in the preceding two paragraphs complies with the criteria specified by the rules of the NRA, it must grant the approval referred to in the preceding two paragraphs.

ja-jp	５　製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(5) When the licensee of refining has made a minor change specified by the rules of the NRA as prescribed in the proviso to paragraph (3) to the decommissioning plan for which the licensee has obtained the approval referred to in paragraph (2), the licensee must notify the NRA of the change.

ja-jp	６　製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画（第三項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの）に従つて廃止措置を講じなければならない。
en-us	(6) The licensee of refining must take decommissioning measures in compliance with the decommissioning plan for which the licensee has obtained the approval referred to in paragraph (2) (the changed decommissioning plan in the case an approval or a notification regarding the change pursuant to the provisions of paragraph (3) or the preceding paragraph has been given).

ja-jp	７　原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
en-us	(7) The NRA may order a licensee of refining that has taken the decommissioning measures in violation of the provisions of the preceding paragraph to take necessary measures for preventing disasters resulting from nuclear fuel materials or materials contaminated by nuclear fuel material.

ja-jp	８　製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
en-us	(8) Upon completion of the decommissioning measures, the licensee of refining must obtain the confirmation of the NRA regarding whether the results of the measures comply with the criteria specified by the rules of the NRA.

ja-jp	９　製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
en-us	(9) When the licensee of refining has obtained the confirmation pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the designation set forth in Article 3, paragraph (1) ceases to be effective.

ja-jp	（指定の取消し等に伴う措置）
en-us	(Measures Associated with Rescission of Designation)

ja-jp	第十二条の七　製錬事業者が第十条の規定により指定を取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等（第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第十一条から第十二条の五までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。
en-us	Article 12-7 (1) When the licensee of refining has its designation rescinded pursuant to the provisions of Article 10, or when the licensee of refining has dissolved or died, and there is no inheritance pursuant to the provisions of Article 8, paragraph (1) or Article 9, paragraph (1), the former licensee of refining, etc. (meaning a liquidator, a bankruptcy trustee, or a person who controls the inherited property in lieu of the heir, when the licensee of refining who has had its designation rescinded pursuant to the provisions of Article 10 has dissolved or died, and there is no inheritance pursuant to the provisions of Article 8, paragraph (1) or Article 9, paragraph (1); the same applies hereinafter) is deemed to be the licensee of refining regarding the application of the provisions of Articles 11 through 12-5 (including penal provisions pertaining to these provisions) for the period until the confirmation prescribed in paragraph (9) is obtained.

ja-jp	２　旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
en-us	(2) Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, the former licensee of refining, etc. must create a decommissioning plan and apply for the approval of the NRA within the period specified by the rules of the NRA from the date that the licensee's designation as a licensee of refining was rescinded pursuant to the provisions of Article 10 or the date of dissolution or death of the licensee of refining.

ja-jp	３　旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
en-us	(3) The former licensee of refining, etc. must not take decommissioning measures for the period until the licensee obtains the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	４　旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
en-us	(4) When the former licensee of refining, etc. seeks to change the decommissioning plan for which the permission set forth in paragraph (2) has been obtained, the licensee must obtain the approval of the NRA pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to a minor change specified by the rules of the NRA.

ja-jp	５　原子力規制委員会は、第二項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第二項及び前項の認可をしなければならない。
en-us	(5) When the NRA finds that the decommissioning plan pertaining to the application for the approval set forth in paragraph (2) and the preceding paragraph complies with the criteria specified by the rules of the NRA as prescribed in paragraph (4) of the preceding Article, the NRA must grant the approval set forth in paragraph (2) and the preceding paragraph.

ja-jp	６　旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(6) When the former licensee of refining, etc. has made a minor change specified by the rules of the NRA referred to in the proviso to paragraph (4) to a decommissioning plan for which the approval set forth in paragraph (2) has been obtained, the licensee must notify the NRA of the minor change.

ja-jp	７　旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画（第四項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの）に従つて廃止措置を講じなければならない。
en-us	(7) The former licensee of refining, etc. must take decommissioning measures in compliance with the decommissioning plan for which the approval set forth in paragraph (2) has been obtained (the changed decommissioning plan in the case an approval or a notification regarding a change pursuant to the provisions of paragraph (4) or the preceding paragraph has been given).

ja-jp	８　原子力規制委員会は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
en-us	(8) The NRA may order a former licensee of refining, etc. who has taken decommissioning measures in violation of the provisions of the preceding paragraph to take necessary measures for preventing disasters resulting from nuclear fuel materials or materials contaminated by nuclear fuel material.

ja-jp	９　旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第八項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
en-us	(9) Upon completion of decommissioning measures, the former licensee of refining, etc. must obtain the confirmation of the NRA regarding whether the results of the measures comply with the criteria specified by the rules of the NRA as prescribed in paragraph (8) of the preceding Article.

ja-jp	第三章　加工の事業に関する規制
en-us	Chapter III Regulation on Fabrication and Enrichment Activities

ja-jp	（事業の許可）
en-us	(Permission for the Activity)

ja-jp	第十三条　加工の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	Article 13 (1) A person seeking to carry out fabrication or enrichment activities must obtain the permission of the NRA, pursuant to provisions of Cabinet Order.

ja-jp	２　前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
en-us	(2) A person who seeks to obtain the permission set forth in the preceding paragraph must submit to the NRA an application form stating the following particulars:

ja-jp	一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
en-us	(i) the name and address and, in the case of a corporation, the name of its representative;

ja-jp	二　加工設備及びその附属施設（以下「加工施設」という。）を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
en-us	(ii) the name and location of the factory or place of activity where fabrication or enrichment equipment and its auxiliary facilities (hereinafter referred to as "fuel fabrication facilities") are to be installed;

ja-jp	三　加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
en-us	(iii) the position, structure, and equipment of the fuel fabrication facilities and the method of fabrication or enrichment;

ja-jp	四　加工施設の工事計画
en-us	(iv) a construction plan for the fuel fabrication facilities;

ja-jp	五　加工施設における放射線の管理に関する事項
en-us	(v) the particulars concerning the radiation management at the fuel fabrication facilities;

ja-jp	六　加工施設において核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。）になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
en-us	(vi) the particulars concerning the development of necessary facilities and system in dealing with the accident where nuclear fuel material has fallen into a critical state (meaning a state under which a nuclear fission chain reaction continues; the same applies hereinafter) or other accidents that have occurred at the fuel fabrication facilities;

ja-jp	七　加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
en-us	(vii) the particulars concerning the preparation of the system necessary for quality control related to activities for operational safety of fuel fabrication facilities.

ja-jp	（許可の基準）
en-us	(Criteria for the Permission)

ja-jp	第十四条　原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
en-us	Article 14 When an application for the permission set forth in paragraph (1) of the preceding Article is made, the NRA must not grant the permission set forth in that paragraph unless it finds that the application complies with all of the following items:

ja-jp	一　重大事故（核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第二十一条の二第一項及び第二十二条の七の二第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の加工の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
en-us	(i) that the applicant has the technical capability required for taking necessary measures for preventing the occurrence and extension of a severe accident (meaning an accident where the nuclear fuel material goes critical or other severe accidents specified by the rules of the NRA; the same applies in Article 21-2 , paragraph (1) and Article 22-7-2, paragraph (2), item (ii)) and has other technical capability adequate for carrying out fabrication or enrichment activities competently;

ja-jp	二　その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
en-us	(ii) that the applicant has sufficient financial basis for executing the activity competently;

ja-jp	三　加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iii) that the position, structure, and equipment of the fuel fabrication facilities comply with the criteria specified by the rules of the NRA as those that will not hinder the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material;

ja-jp	四　前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iv) the systems prescribed in paragraph (2), item (vii) of the preceding Article comply with the criteria specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（許可の欠格条項）
en-us	(Ineligibility for the Permission)

ja-jp	第十五条　次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。
en-us	Article 15 A person who falls under any of the following items is not granted the permission under Article 13, paragraph (1):

ja-jp	一　第二十条第二項の規定により第十三条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
en-us	(i) a person whose permission under Article 13, paragraph (1) has been rescinded pursuant to the provisions of Article 20, paragraph (2), and for whom two years have not yet elapsed from the day of rescission;

ja-jp	二　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
en-us	(ii) a person who has been sentenced to a fine or severer punishment for violating the provisions of this Act or an order based on this Act, and for whom two years have not yet elapsed since the day on which the execution of the sentence was completed or the person ceased to be subject to the execution of the sentence;

ja-jp	三　心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
en-us	(iii) a person who has been specified by the rules of the NRA as being unable to perform their duties properly due to a mental or physical disorder; or

ja-jp	四　法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
en-us	(iv) a corporation, any of whose officers conducting its business operations falls under any of the preceding three items.

ja-jp	（変更の許可及び届出）
en-us	(Permission for and Notification of Changes)

ja-jp	第十六条　第十三条第一項の許可を受けた者（以下「加工事業者」という。）は、同条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
en-us	Article 16 (1) When a person who has obtained the permission set forth in Article 13, paragraph (1) (hereinafter referred to as "licensee of fabrication or enrichment activity") seeks to change any particular listed in paragraph (2), item (ii), item (iii), or items (v) through (vii) of that Article, the person must obtain the permission of the NRA pursuant to the provisions of Cabinet Order; provided, however, that this does not apply to making a change to, from among the particulars listed in item (ii) of the same paragraph, only the name of the factory or place of activity.

ja-jp	２　加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き、第十三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
en-us	(2) When a licensee of fabrication or enrichment activity has changed any particular listed in Article 13, paragraph (2), item (i) or (iv), except for the case prescribed in Article 19, paragraph (1), the licensee must notify the NRA of the change within thirty days from the day that the change was made. The same applies to a change made to, from among the particulars listed in item (ii) of the same paragraph, only the name of the factory or place of activity.

ja-jp	３　第十四条の規定は、第一項の許可に準用する。
en-us	(3) The provisions of Article 14 apply mutatis mutandis to the permission set forth in paragraph (1).

ja-jp	（設計及び工事の計画の認可）
en-us	(Approval of Design and Construction Method)

ja-jp	第十六条の二　加工施設の設置又は変更の工事（核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画（以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。）について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
en-us	Article 16-2 (1) A licensee of fabrication or enrichment activity who seeks to carry out construction to install or modify the fuel fabrication facilities (except for those specified by the rules of the NRA as being those that will not hinder the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material) must obtain the approval of the NRA regarding the construction plan including the design and construction method (hereinafter referred to as "design and construction plan" in this Article and in paragraph (2), item (i) of the following Article) before commencing the construction work as specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to unavoidable temporary work to be implemented in the event of loss of or damage to a part of the fuel fabrication facilities or in the event of disasters or other emergencies.

ja-jp	２　前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
en-us	(2) When a person who has been granted the approval prescribed in the preceding Article seeks to change the design and construction plan, the person must obtain the approval of the NRA pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to a minor change specified by the rules of the NRA.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
en-us	(3) When the NRA finds that the application for the approval set forth in the preceding two paragraphs complies with both of the following items, it must grant the approval set forth in the preceding two paragraphs:

ja-jp	一　その設計及び工事の計画が第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
en-us	(i) that the design and construction plan of the fuel fabrication facilities has obtained the permission the provisions of Article 13, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article, or has been notified pursuant to the provisions of paragraph (2) of the preceding Article;

ja-jp	二　加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合するものであること。
en-us	(ii) that the fuel fabrication facilities comply with the technical criteria set forth in Article 16, paragraph (4).

ja-jp	４　加工事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(4) When a licensee of fabrication or enrichment activity performs unavoidable temporary construction work pursuant to the provisions of the proviso to paragraph (1), the licensee must notify the NRA of this without delay after commencing the construction work.

ja-jp	５　第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
en-us	(5) When a person who has been granted the approval prescribed in paragraph (1) makes a minor change to the design and construction plan pursuant to the provisions of the proviso to paragraph (2) as specified by the rules of the NRA, the person must notify the NRA of the changed design and construction plan without delay after changing the design and construction plan; provided, however, that this does not apply to cases specified by the rules of the NRA

ja-jp	（使用前事業者検査等）
en-us	(Pre-Operational Inspection)

ja-jp	第十六条の三　加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
en-us	Article 16-3 (1) A licensee of fabrication or enrichment activity must carry out an inspection regarding the fuel fabrication facilities to be installed or modified, and must record and preserve the results of the inspection, pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の検査（次項及び第二十二条第一項において「使用前事業者検査」という。）においては、その加工施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
en-us	(2) In the inspection set forth in the preceding paragraph (hereinafter referred to as "pre-operational inspection" in the following paragraph and Article 22 paragraph (1)), the licensee must confirm that the fuel fabrication facilities comply with both of the following items:

ja-jp	一　その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画（同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従つて行われたものであること。
en-us	(i) that the construction work of the fuel fabrication facilities has been conducted in compliance with the design and construction plan for which the approval set forth in paragraph (1) or (2) of the preceding Article has been obtained (including a plan for which a minor change specified by the rules of the NRA referred to in the proviso to the relevant paragraph has been made);

ja-jp	二　次条の技術上の基準に適合するものであること。
en-us	(ii) that the fuel fabrication facilities comply with the technical criteria set forth in the following Article.

ja-jp	３　加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
en-us	(3) A licensee of fabrication or enrichment activity must not use the fuel fabrication facilities until after receiving the confirmation of the NRA through the nuclear regulatory inspection for the pre-operational inspection that the fuel fabrication facilities comply with all of the items of the preceding paragraph, pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the case in which construction work set forth in the proviso to paragraph (1) of the preceding Article has been conducted or in other cases specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（加工施設の維持）
en-us	(Maintenance of Fuel Fabrication Facilities)

ja-jp	第十六条の四　加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合（原子力規制委員会規則で定める場合を除く。）は、この限りでない。
en-us	Article 16-4 A licensee of fabrication or enrichment activity must maintain its fuel fabrication facilities to comply with the technical criteria specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the case in which the approval set forth in Article 22-8, paragraph (2) has been obtained (except for the cases specified by the rules of the NRA).

ja-jp	（定期事業者検査）
en-us	(Periodic Licensee's Inspection)

ja-jp	第十六条の五　加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合（原子力規制委員会規則で定める場合を除く。）は、この限りでない。
en-us	Article 16-5 (1) A licensee of fabrication or enrichment activity must periodically conduct an inspection concerning the fuel fabrication facilities, and record and preserve the results of the inspection, as specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the case in which the approval set forth in Article 22-8, paragraph (2) has been obtained (except for the cases specified by the rules of the NRA).

ja-jp	２　前項の検査（次項及び第二十二条第一項において「定期事業者検査」という。）においては、その加工施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
en-us	(2) In the inspection in the preceding paragraph (hereinafter referred to as "periodic licensee's inspection" in the following paragraph and Article 22, paragraph (1)), the licensee must confirm that the fuel fabrication facilities comply with the technical criteria set forth in the preceding Article.

ja-jp	３　加工事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
en-us	(3) When the periodic licensee's inspection is completed or when specified by the rules of the NRA, a licensee of fabrication or enrichment activity must report the fact to the NRA without delay.

ja-jp	（事業開始等の届出）
en-us	(Notification of Commencement of Activities)

ja-jp	第十七条　加工事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	Article 17 When a licensee of fabrication or enrichment activity commences, suspends, or resumes the activity, the licensee must notify the NRA of this within fifteen days from the day concerned.

ja-jp	（合併及び分割）
en-us	(Merger and Split)

ja-jp	第十八条　加工事業者である法人の合併の場合（加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。
en-us	Article 18 (1) In the case of a merger of corporations that are licensees of fabrication or enrichment activity (except in the case of a merger between a corporation that is a licensee of fabrication or enrichment activity and a corporation that is not a licensee of fabrication or enrichment activity, and the corporation that is the licensee of fabrication or enrichment activity continues to exist) or in the case of a split of corporations that are licensees of fabrication or enrichment activity (limited to the case where the entirety of the fabrication or enrichment activities pertaining to the permission is to be succeeded to), when the approval of the NRA has been obtained for the merger or the split, the corporation that is to continue to exist after the merger, the corporation that has been established by the merger, or the corporation that has succeeded to the entirety of the fabrication or enrichment activities through the split, is to succeed to the status of the licensee of fabrication or enrichment activity.

ja-jp	２　第十四条第一号、第二号及び第四号並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。
en-us	(2) The provisions of Article 14, items (i), (ii), and (iv) and Article 15 apply mutatis mutandis to the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	第十九条　加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。
en-us	Article 19 (1) In the case of an inheritance with regard to a licensee of fabrication or enrichment activity, the heir is to succeed to the status of the licensee of fabrication or enrichment activity.

ja-jp	２　前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(2) The heir who has succeeded to the status of the licensee of fabrication or enrichment activity pursuant to the provisions of the preceding paragraph must notify the NRA of the inheritance within thirty days from the day of the inheritance, with a document certifying the fact.

ja-jp	（許可の取消し等）
en-us	(Rescission of the Permission)

ja-jp	第二十条　原子力規制委員会は、加工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
en-us	Article 20 (1) When a licensee of fabrication or enrichment activity fails to commence its activity within the period specified by the rules of the NRA, or suspends its activity for more than one year continuously, without legitimate grounds, the NRA may rescind the permission set forth in Article 13, paragraph (1).

ja-jp	２　原子力規制委員会は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
en-us	(2) When a licensee of fabrication or enrichment activity falls under any of the following items, the NRA may rescind the permission set forth in Article 13, paragraph (1), or specify a period not exceeding one year and order suspension of the activity for that period:

ja-jp	一　第十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
en-us	(i) when a licensee of fabrication or enrichment activity comes to fall under any of Article 15, items (ii) through (iv);

ja-jp	二　第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
en-us	(ii) when the licensee has changed a particular for which the licensee is required to obtain the permission pursuant to the provisions of Article 16, paragraph (1), without obtaining the permission;

ja-jp	三　第二十一条の三の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iii) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 21-3;

ja-jp	四　第二十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iv) when the licensee has violated the provisions of Article 22, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	五　第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。
en-us	(v) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 22-5;

ja-jp	六　第二十二条の六第一項の規定に違反したとき。
en-us	(vi) when the licensee has violated the provisions of Article 22-6, paragraph (1);

ja-jp	七　第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(vii) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 12-2, paragraph (3) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-6, paragraph (2);

ja-jp	八　第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
en-us	(viii) when the licensee has violated the provisions of Article 12-2, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-6, paragraph (2);

ja-jp	九　第二十二条の七第一項の規定に違反したとき。
en-us	(ix) when the licensee has violated the provisions of Article 22-7, paragraph (1);

ja-jp	十　第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
en-us	(x) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 12-5 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-7, paragraph (2);

ja-jp	十一　第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
en-us	(xi) when the licensee has violated the provisions of Article 22-8, paragraph (1) and has discontinued the fabrication or enrichment activities;

ja-jp	十二　第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xii) when the licensee has violated the provisions of Article 22-8, paragraph (2);

ja-jp	十三　第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xiii) when the licensee has violated the provisions of Article 58, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	十四　第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xiv) when the licensee has violated the provisions of Article 59, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (4) of that Article;

ja-jp	十五　第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xv) when the licensee has violated the provisions of Article 59-2, paragraph (2);

ja-jp	十六　第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xvi) when the licensee has violated the provisions of Article 61-8, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	十七　第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
en-us	(xvii) when the licensee has violated the conditions set forth in Article 62-2, paragraph (1) or (2);

ja-jp	十八　原子力損害の賠償に関する法律（昭和三十六年法律第百四十七号）第六条の規定に違反したとき。
en-us	(xviii) when the licensee has violated the provisions of Article 6 of the Act on Compensation for Nuclear Damage (Act No. 147 of 1961);

ja-jp	十九　原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xix) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 7, paragraph (4), Article 8, paragraph (5), Article 9, paragraph (7), Article 11, paragraph (6), or Article 13-2, paragraph (2) of the Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness (Act No. 156 of 1999).

ja-jp	第二十一条　加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
en-us	Article 21 Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, the licensee of fabrication or enrichment activity must record the particulars specified by the rules of the NRA concerning the implementation of the fabrication or enrichment activities, and keep this record at the factory or place of activity.

ja-jp	（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）
en-us	(Measures to Be Taken for Operational Safety and Physical Security of Specified Nuclear Fuel Materials)

ja-jp	第二十一条の二　加工事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置（重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を講じなければならない。
en-us	Article 21-2 (1) A licensee of fabrication or enrichment activity must, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, take necessary operational safety measures concerning the following particulars (including the particulars concerning measures to be taken in the event of a severe accident):

ja-jp	一　加工施設の保全
en-us	(i) maintenance of fuel fabrication facilities;

ja-jp	二　加工設備の操作
en-us	(ii) operation of fabrication or enrichment equipment;

ja-jp	三　核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。）
en-us	(iii) transport, storage, or disposal of nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material (regarding transport and disposal, limited to transport or disposal conducted in the premises of the factory or place of activity where the fuel fabrication facilities have been installed; the same applies in paragraph (1) of the following Article).

ja-jp	２　加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
en-us	(2) A licensee of fabrication or enrichment activity that handles specified nuclear fuel material at a factory or place of activity where the fuel fabrication facilities have been installed, if specified by Cabinet Order, must take physical security measures pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	（施設の使用の停止等）
en-us	(Suspension of the Use of Facilities)

ja-jp	第二十一条の三　原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造若しくは設備が第十四条第三号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
en-us	Article 21-3 (1) When the NRA finds that the position, structure, or equipment of the fuel fabrication facilities does not comply with the criteria set forth in Article 14, item (iii), that the fuel fabrication facilities do not comply with the technical criteria set forth in Article 16-4, or that the measures pertaining to the maintenance of the fuel fabrication facilities, the operation of fabrication or enrichment equipment, or the transport, storage, or disposal of nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material are in violation of the provisions of the rules of the NRA based on the provisions of paragraph (1) of the preceding Article, the NRA may order the relevant licensee of fabrication or enrichment activity to suspend the use, modify, repair, or change the location of the fuel fabrication facilities, designate a method for operation of fabrication or enrichment equipment, or order other necessary operational safety measures to be taken.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
en-us	(2) When the NRA finds that the physical security measures are in violation of the provisions of the rules of the NRA based on the provision of paragraph (2) of the preceding Article, the NRA may order the relevant licensee of fabrication or enrichment activity to take corrective measures, etc.

ja-jp	第二十二条　加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 22 (1) A licensee of fabrication or enrichment activity, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must establish the safety regualtions (including provisions concerning safety training for handling nuclear fuel material, pre-operational inspection, and periodic licensee's inspection; hereinafter the same applies in this Article) before commencing construction for installing the fuel fabrication facilities and obtain the approval of the NRA. The same applies when making changes to the regulations.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
en-us	(2) When the NRA finds that the safety regualtions fall under any of the following items, it must not grant the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	一　第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
en-us	(i) that the safety regulations have not obtained the permission set forth in Article 13, paragraph (1) or Article 16, paragraph (1), or have not been notified pursuant to the provisions of paragraph (2) of that Article;

ja-jp	二　核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
en-us	(ii) that the safety regulations are not sufficient for preventing disasters resulting from nuclear fuel material.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
en-us	(3) When the NRA finds that it is necessary for preventing disasters resulting from nuclear fuel material, it may order the relevant licensee of fabrication or enrichment activity to change the safety regualtions.

ja-jp	４　加工事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
en-us	(4) A licensee of fabrication or enrichment activity and their employees must observe the safety regulations.

ja-jp	（核燃料取扱主任者）
en-us	(Chief Engineer of Nuclear Fuel)

ja-jp	第二十二条の二　加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
en-us	Article 22-2 (1) A licensee of fabrication or enrichment activity, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must appoint a chief engineer of nuclear fuel from among the persons who have a license for chief engineer of nuclear fuel set forth in paragraph (1) of the following Article and have work experience specified by the rules of the NRA, to have the chief engineer of nuclear fuel supervise operational safety related to the handling of nuclear fuel material.

ja-jp	２　加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
en-us	(2) When a licensee of facbrication or enrichment activity has appointed a chief engineer of nuclear fuel pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the licensee of fabrication or enrichment activity must notify the NRA of the appointment within thirty days from the day of the appointment. The same applies to the dismissal of the chief engineer of nuclear fuel.

ja-jp	（核燃料取扱主任者免状）
en-us	(License for Chief Engineer of Nuclear Fuel)

ja-jp	第二十二条の三　原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。
en-us	Article 22-3 (1) The NRA issues a license for chief engineer of nuclear fuel to those who fall under any of the following items:

ja-jp	一　原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者
en-us	(i) a person who has passed the examination for chief engineer of nuclear fuel conducted by the NRA; or

ja-jp	二　原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
en-us	(ii) a person whom the NRA finds, pursuant to the provisions of Cabinet Order, to possess knowledge and experience related to the handling of nuclear fuel material equal to or greater than those of the persons listed in the preceding item.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。
en-us	(2) The NRA may not issue a license for chief engineer of nuclear fuel to a person who falls under either of the following items:

ja-jp	一　次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
en-us	(i) a person who has been ordered to return the license for chief engineer of nuclear fuel pursuant to the provisions of the following paragraph, and for whom one year has not yet elapsed from the day the person was ordered to return the license; or

ja-jp	二　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者
en-us	(ii) a person who has been sentenced to a fine or severer punishment for violating the provisions of this Act or an order based on this Act, and for whom two years have not yet elapsed since the day on which the execution of the sentence was completed or the person ceased to be subject to the execution of the sentence.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
en-us	(3) When a person who has been issued a license for chief engineer of nuclear fuel has violated the provisions of this Act or an order based on this Act, the NRA may order the return of the person's license.

ja-jp	４　第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。
en-us	(4) The subjects, procedures, and other details of the examination for chief engineer of nuclear fuel set forth in paragraph (1), item (i), and the procedures for issuing and returning the license for chief engineer of nuclear fuel are specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（核燃料取扱主任者の義務等）
en-us	(Duties of the Chief Engineer of Nuclear Fuel)

ja-jp	第二十二条の四　核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
en-us	Article 22-4 (1) The chief engineer of nuclear fuel must perform the engineer's duties related to the handling of nuclear fuel material in the fabrication or enrichment activities in good faith.

ja-jp	２　加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
en-us	(2) A person who is engaged in the handling of nuclear fuel material in the fabrication or enrichment activities must comply with the instructions for operational safety in handling the nuclear fuel material given by the chief engineer of nuclear fuel.

ja-jp	（核燃料取扱主任者の解任命令）
en-us	(Order to Dismiss the Chief Engineer of Nuclear Fuel)

ja-jp	第二十二条の五　原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
en-us	Article 22-5 When the chief engineer of nuclear fuel has violated the provisions of this Act or an order based on this Act, the NRA may order the relevant licensee of fabrication or enrichment activity to dismiss the chief engineer of nuclear fuel.

ja-jp	（核物質防護規定）
en-us	(Provisions for the Physical Security of Nuclear Materials)

ja-jp	第二十二条の六　加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 22-6 (1) In the case prescribed in the provisions of Article 21-2, paragraph (2), the licensee of fabrication or enrichment activity must, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, establish the provisions for the physical security of nuclear materials and obtain the approval of the NRA before commencing the handling of specified nuclear fuel material. The same applies when making changes to the provisions.

ja-jp	２　第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の六第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
en-us	(2) The provisions of Article 12-2, paragraph (2) through (4) apply mutatis mutandis to the provisions for the physical security of nuclear materials set forth in the preceding paragraph. In this case, the term "the preceding paragraph" in paragraph (2) of the same Article is deemed to be replaced with "Article 22-6, paragraph (1)," and the term "licensee of refining" in paragraphs (3) and (4) of that Article is deemed to be replaced with "licensee of fabrication or enrichment activity."

ja-jp	（核物質防護管理者）
en-us	(Nuclear Material Physical Security Manager)

ja-jp	第二十二条の七　加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
en-us	Article 22-7 (1) In the case prescribed in the provisions of Article 21-2, paragraph (2), the licensee of fabrication or enrichment activity, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must appoint a nuclear material physical security manager, from among the persons who satisfy the requirements specified by the rules of the NRA related to the knowledge, etc. in handling specified nuclear fuel material, etc., to have the nuclear material physical security manager manage the activity related to the physical security of specified nuclear fuel materials in a consistent manner.

ja-jp	２　第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
en-us	(2) The provisions of Article 12-3, paragraph (2), Article 12-4, and Article 12-5 apply mutatis mutandis to the nuclear material physical security manager set forth in the preceding paragraph. In this case, the terms "licensee of refining" and "refining facilities" in these provisions are deemed to be replaced with "licensee of fabrication or enrichment activity" and "fuel fabrication facilities," respectively.

ja-jp	（加工施設の安全性の向上のための評価）
en-us	(Evaluation for Improving the Safety of Fuel Fabrication Facilities)

ja-jp	第二十二条の七の二　加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合（原子力規制委員会規則で定める場合を除く。）は、この限りでない。
en-us	Article 22-7-2 (1) The licensee of fabrication or enrichment activity, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must conduct self-evaluation of the safety of the licensee's fuel fabrication facilities at each time specified by the rules of the NRA for improving the safety of the fuel fabrication facilities; provided, however, that this does not apply to the case in which the approval set forth in Article 22-8, paragraph (2) has been obtained (except for the cases specified by the rules of the NRA).

ja-jp	２　前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
en-us	(2) The evaluation set forth in the preceding paragraph must be conducted by investigating and analyzing the following particulars and making a comprehensive evaluation of the safety of the relevant fuel fabrication facilities as a whole, while taking into consideration the results of the investigation and analysis:

ja-jp	一　加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防止（以下この号において「事故の発生の防止等」という。）のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項
en-us	(i) when the following measures for the purpose of preventing the occurrence and extension of any possible severe accidents at fuel fabrication facilities (hereinafter referred to as "prevention, etc. of accidents" in this item) have been taken, the relevant measures and the particulars concerning the effects of the measures for the prevention, etc. of accidents:

ja-jp	イ　第十六条の四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
en-us	(a) installing equipment or apparatus that contribute to the prevention, etc. of accidents other than the equipment or apparatus specified in the technical criteria set forth in Article 16-4 as those that are required to be installed;

ja-jp	ロ　保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
en-us	(b) developing a system for steadily taking measures for the prevention, etc. of accidents, such as through increasing the numbe of personnel for ensuring operational safety and enhancing safety training;

ja-jp	二　前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
en-us	(ii) when there is a possibility of a severe accident occurring in spite of having taken the measures listed in sub-item (a) and (b) of the preceding item, the particulars concerning the possibility.

ja-jp	３　加工事業者は、第一項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項（第五項において「評価の結果等」という。）を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合（原子力規制委員会規則で定める場合を除く。）は、この限りでない。
en-us	(3) When a licensee of fabrication or enrichment activity has conducted the evaluation set forth in paragraph (1), the licensee must notify the NRA of the results of the evaluation, methods of investigation, analysis, and rating for the evaluation, and the particulars specified by the rules of the NRA (referred to as the "results of the evaluation, etc." in paragraph (5)), pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the case in which the approval set forth in Article 22-8, paragraph (2) has been obtained (except for the cases specified by the rules of the NRA).

ja-jp	４　原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
en-us	(4) When the NRA finds that methods of investigation, analysis, and rating for the evaluation, among the particulars that were notified pursuant to the provisions of the preceding paragraph, do not comply with the methods specified by the rules of the NRA, the NRA may order the licensee of fabrication or enrichment activity that has made the notification to change the methods of investigation, analysis, or rating for the evaluation.

ja-jp	５　加工事業者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
en-us	(5) When a licensee of facbrication or enrichment activity has made a notification pursuant to the provisions of paragraph (3), the licensee is to make public the results of the evaluation, etc. that the licensee made a notification of, pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	（廃止措置実施方針）
en-us	(Decommissioning Implementation Policy)

ja-jp	第二十二条の七の三　加工事業者は、その事業を開始しようとするときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置（以下この章において「廃止措置」という。）を実施するための方針（以下この条において「廃止措置実施方針」という。）を作成し、これを公表しなければならない。
en-us	Article 22-7-3 (1) When a licensee of fabrication or enrichment activity seeks to commence its activity, the licensee must create and make public the decommissioning implementation policy (hereinafter referred to as "decommissioning implementation policy" in this Article) for implementing the measures associated with the discontinuation of fabrication or enrichment activities specified by the rules of the NRA (hereinafter referred to as "decommissioning measures" in this Chapter) including dismantlement of the fuel fabrication facilities, transfer of nuclear fuel material, removal of contamination caused by nuclear fuel material, and disposal of material contaminated by nuclear fuel material.

ja-jp	２　廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
en-us	(2) In the decommissioning implementation policy, necessary particulars for implementing decommissioning measures including the expected amount of material contaminated by nuclear fuel material to be disposed of, the estimated cost of decommissioning measures, and the methods of procurement of funds must be specified.

ja-jp	３　加工事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
en-us	(3) When a licensee of fabrication or enrichment activity makes changes to its decommissioning implementation policy, the licensee must make public the changed policy without delay.

ja-jp	４　前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
en-us	(4) Beyond what is provided for in the preceding three paragraphs, necessary particulars concerning the decommissioning implementation policies are specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（事業の廃止に伴う措置）
en-us	(Measures Associated with the Discontinuation of the Activity)

ja-jp	第二十二条の八　加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
en-us	Article 22-8 (1) A licensee of fabrication or enrichment activity must take decommissioning measures when the licensee seeks to discontinue their activity.

ja-jp	２　加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
en-us	(2) When the licensee of fabrication or enrichment activity seeks to take decommissioning measures, the licensee must create a plan concerning the decommissioning measures (hereinafter referred to as a "decommissioning plan" in the following Article) in advance, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, and obtain the approval of the NRA.

ja-jp	３　第十二条の六第三項から第九項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第二十二条の八第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第十三条第一項の許可」と読み替えるものとする。
en-us	(3) The provisions of Article 12-6, paragraph (3) through (9) apply mutatis mutandis to the decommissioning measures of the licensee of fabrication or enrichment activity. In this case, the term "the preceding paragraph" in paragraph (3) of the same Article is deemed to be replaced with "Article 22-8, paragraph (2)"; the term "the preceding two paragraphs" in paragraph (4) of that Article is deemed to be replaced with "Article 22-8, paragraph (2) and the preceding paragraph"; the term "paragraph (2)" in paragraphs (5) and (6) of that Article is deemed to be replaced with "Article 22-8, paragraph (2)"; and the term "designation set forth in Article 3, paragraph (1)" in paragraph (9) of that Article is deemed to be replaced with "permission set forth in Article 13, paragraph (1)."

ja-jp	（許可の取消し等に伴う措置）
en-us	(Measures Associated with Rescission of the Permission)

ja-jp	第二十二条の九　加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等（第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第十六条の四、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
en-us	Article 22-9 (1) When a licensee of fabrication or enrichment activity has had its permission rescinded pursuant to the provisions of Article 20, or when a licensee of fabrication or enrichment activity has dissolved or died, and there is no inheritance pursuant to the provisions of Article 18, paragraph (1) or Article 19, paragraph (1), the former licensee of fabrication or enrichment activity, etc. (meaning the liquidator, bankruptcy trustee, or a person who controls the inherited property in lieu of the heir when the licensee of fabrication or enrichment activity who has had their permission rescinded pursuant to the provisions of Article 20 has dissolved or died, and there is no inheritance pursuant to the provisions of Article 18, paragraph (1) or Article 19, paragraph (1); the same applies hereinafter) is deemed to be the licensee of fabrication or enrichment activity regarding the application of the provisions of Article 16-4, Article 16-5, Articles 21 through 22-2 and Articles 22-4 through 22-7-2 (including penal provisions pertaining to these provisions) for the period until the confirmation prescribed in Article 12-7, paragraph (9) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) is obtained.

ja-jp	２　旧加工事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
en-us	(2) Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, the former licensee of fabrication or enrichment activity, etc. must create a decommissioning plan and apply for the approval of the NRA within the period specified by the rules of the NRA from the date that the permission as a licensee of fabrication or enrichment activity was rescinded pursuant to the provisions of Article 20 or the date of dissolution or death of the licensee of fabrication or enrichment activity.

ja-jp	３　旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
en-us	(3) A former licensee of fabrication or enrichment activity, etc. must not take decommissioning measures for the period until the licensee obtains the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	４　第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合（原子力規制委員会規則で定める場合を除く。）には、第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。
en-us	(4) In the case that the former licensee of fabrication or enrichment activity, etc. who is deemed as the licensee of fabrication or enrichment activity pursuant to the provisions of paragraph (1) has obtained the approval set forth in paragraph (2) (except for the cases specified by the rules of the NRA), the provisions of Article 16-4, Article 16-5, and Article 22-7-2 do not apply.

ja-jp	５　第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第二十二条の九第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。
en-us	(5) The provisions of Article 12-7, paragraphs (4) through (9) apply mutatis mutandis to decommissioning measures of the former licensee of fabrication or enrichment activity, etc. In this case, the term "paragraph (2)" in these provisions are deemed to be replaced with "Article 22-9, paragraph (2)"; the term "paragraph (4) of the preceding Article" in paragraph (5) of the same Article is deemed to be replaced with "paragraph (4) of the preceding Article as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-8, paragraph (3)"; and the term "paragraph (8) of the preceding Article" in paragraph (9) of that Article is deemed to be replaced with "paragraph (8) of the preceding Article as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-8, paragraph (3)."

ja-jp	第四章　原子炉の設置、運転等に関する規制
en-us	Chapter IV Regulation on the Installation and Operation of Reactors

ja-jp	第一節　試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
en-us	Section 1 Regulation on the Installation and Operation of Research and Test Reactors

ja-jp	（設置の許可）
en-us	(Installment Permission)

ja-jp	第二十三条　発電用原子炉以外の原子炉（以下「試験研究用等原子炉」という。）を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	Article 23 (1) A person who seeks to install reactors other than power reactors (hereinafter referred to as "research and test reactors") must obtain the permission of the NRA, pursuant to the provisions of Cabinet Order.

ja-jp	２　前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
en-us	(2) A person who seeks to obtain the permission set forth in the preceding paragraph must submit an application form stating the following particulars to the NRA:

ja-jp	一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
en-us	(i) the name and address of the applicant and, in the case of a corporation, the name of its representative;

ja-jp	二　使用の目的
en-us	(ii) the purpose for which the reactors are to be used;

ja-jp	三　試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数
en-us	(iii) the type, thermal output, and number of the research and test reactors;

ja-jp	四　試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地（試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地）
en-us	(iv) the name and location of the factory or place of activity where the research and test reactors are to be installed (in the case that the research and test reactors are to be installed on a vessel, the name and location of the factory or place of activity of the shipbuilder who is to build the vessel and the location of the vessel when performing construction work for installing the research and test reactors);

ja-jp	五　試験研究用等原子炉及びその附属施設（以下「試験研究用等原子炉施設」という。）の位置、構造及び設備
en-us	(v) the position, structure, and equipment of the research and test reactors and auxiliary facilities (hereinafter referred to as "research and test reactor facilities");

ja-jp	六　試験研究用等原子炉施設の工事計画
en-us	(vi) the construction plan for the research and test reactor facilities;

ja-jp	七　試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
en-us	(vii) the type and amount scheduled for annual use of nuclear fuel material to be used as fuel for the research and test reactors;

ja-jp	八　使用済燃料の処分の方法
en-us	(viii) the method of disposing spent fuel;

ja-jp	九　試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
en-us	(ix) The particulars concerning the development of the system necessary for quality management related to activities for operational safety of research and test reactor facilities.

ja-jp	（外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可）
en-us	(Permission Pertaining to Research and Test Reactors Installed on Foreign Nuclear Vessels)

ja-jp	第二十三条の二　試験研究用等原子炉を設置した船舶（以下「原子力船」という。）で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（前条第一項の許可を受けた者（以下「試験研究用等原子炉設置者」という。）を除く。）が所有するもの（軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。）を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	Article 23-2 (1) A person other than one who has Japanese nationality, a corporation or any other organization established pursuant to Japanese laws and regulations (excluding a person who has obtained the permission set forth in paragraph (1) of the preceding Article (hereinafter referred to as "licensee of research and test reactor operations")) who seeks to put a vessel equipped with research and test reactors (hereinafter referred to as "nuclear vessel") (excluding war vessels; hereinafter referred to as "foreign nuclear vessels") that the licensee owns into the water areas of Japan, pursuant to the provisions of Cabinet Order, must obtain the permission of the NRA in maintaining the research and test reactors in Japan in association with placing the foreign nuclear vessels in the water areas of Japan.

ja-jp	２　前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
en-us	(2) A person who seeks to obtain the permission set forth in the preceding paragraph must submit an application form stating the following particulars to the NRA:

ja-jp	一　船舶の名称
en-us	(i) the name of the vessel;

ja-jp	二　前条第二項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
en-us	(ii) the particulars listed in paragraph (2), items (i) through (iii), item (v), item (viii), and item (ix) of the preceding Article.

ja-jp	（許可の基準）
en-us	(Criteria for the Permission)

ja-jp	第二十四条　原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
en-us	Article 24 (1) In the case that an application for the permission set forth in Article 23, paragraph (1) is made, the NRA must not grant the permission set forth in that paragraph unless it finds that the application complies with all of the following items:

ja-jp	一　試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
en-us	(i) there is no risk that the research and test reactors will be used for purposes other than for peace;

ja-jp	二　その者（試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。）に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
en-us	(ii) the applicant (including the shipbuilder who constructs the vessel in the case that research and test reactors are to be installed on a vessel) has sufficient technical capability and financial basis necessary for installing the research and test reactors, and has sufficient technical capability for operating the research and test reactors competently;

ja-jp	三　試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む。第四十三条の三の五第二項第七号を除き、以下同じ。）若しくは核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iii) the position, structure, and equipment of the research and test reactor facilities comply with the criteria specified by the rules of the NRA as those that will not hinder the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material (including spent fuel; the same applies hereinafter, excluding Article 43-3-5, paragraph (2), item (vii)), material contaminated by nuclear fuel material (including fission products; the same applies hereinafter) or the research and test reactors; and

ja-jp	四　第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iv) the system prescribed in Article 23, paragraph (2), item (ix) complies with the criteria specified by the rules of the NRA.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
en-us	(2) In granting the permission set forth in Article 23, paragraph (1), the NRA must hear, in advance, the opinion of the Atomic Energy Commission with respect to the application of the criteria prescribed in item (i) of the preceding paragraph.

ja-jp	第二十四条の二　原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号（試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。）、第三号及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。
en-us	Article 24-2 (1) In the case that an application for the permission set forth in Article 23-2, paragraph (1) is made, the NRA must not grant the permission set forth in Article 23-2, paragraph (1) unless it finds that the application complies with the particulars listed in paragraph (1), items (i), item (ii) (limited to the part related to operation of the research and test reactors) item (iii), and item (iv) of the preceding Article.

ja-jp	２　前条第二項の規定は、第二十三条の二第一項の許可に準用する。
en-us	(2) In the case of granting the permission set forth in Article 23, paragraph (1), the NRA must hear, in advance, the opinion of the Atomic Energy Commission with respect to the application of the criteria prescribed in item (i) of the preceding paragraph.

ja-jp	（許可の欠格条項）
en-us	(Ineligibility for the Permission)

ja-jp	第二十五条　次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。
en-us	Article 25 A person who falls under any of the following items is not granted the permission set forth in Article 23, paragraph (1) or Article 23-2, paragraph (1):

ja-jp	一　第三十三条第二項又は第三項の規定により第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
en-us	(i) a person whose permission set forth in Article 23, paragraph (1) or Article 23-2, paragraph (1) has been rescinded pursuant to the provisions of Article 33, paragraph (2) or (3), and for whom two years have not yet elapsed from the day of the rescission;

ja-jp	二　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
en-us	(ii) a person who has been sentenced to a fine or severer punishment for violating the provisions of this Act or an order based on this Act, and for whom two years have not yet elapsed since the day on which the execution of the sentence was completed or the person ceased to be subject to the execution of the sentence;

ja-jp	三　心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
en-us	(iii) a person who has been specified by the rules of the NRA as being unable to perform their duties properly due to mental or physical disorder; or

ja-jp	四　法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
en-us	(iv) a corporation, any of whose officers conducting its business operations falls under any of the preceding three items.

ja-jp	（変更の許可及び届出等）
en-us	(Permission for and Notification of Changes)

ja-jp	第二十六条　試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
en-us	Article 26 (1) When a licensee of research and test reactor operations seeks to change any particular listed in Article 23, paragraph (2), items (ii) through (v), item (viii), or item (ix), the licensee must obtain the permission of the NRA, pursuant to the provisions of Cabinet Order; provided, however, that this does not apply when the licensee seeks to make a change to, from among the particulars listed in item (iv) of the same paragraph, only the name of the factory or place of activity.

ja-jp	２　試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
en-us	(2) When a licensee of research and test reactor operations has changed any particular listed in Article 23, paragraph (2), item (i), (vi), or (vii), except for the case prescribed in Article 32, paragraph (1), the licensee must notify the NRA of the change within thirty days from the day that the change was made. The same applies to a change made to, from among the particulars listed in item (iv) of the same paragraph, only the name of the factory or place of activity.

ja-jp	３　試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第五条第一項の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、原子力規制委員会に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。
en-us	(3) In the case where research and test reactors are to be installed on a vessel, and the registration of the vessel set forth in Article 5, paragraph (1) of the Ship Act (Act No. 46 of 1899) has been made, the licensee of research and test reactor operations must notify the NRA of the name of the vessel within thirty days from the day of the registration. The same applies when a change is made to the name.

ja-jp	４　第二十四条の規定は、第一項の許可に準用する。
en-us	(4) The provisions of Article 24 apply mutatis mutandis to the permission set forth in paragraph (1).

ja-jp	第二十六条の二　第二十三条の二第一項の許可を受けた者（以下「外国原子力船運航者」という。）は、同条第二項第二号に掲げる事項（次項の規定の適用を受けるものを除く。）を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る試験研究用等原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	Article 26-2 (1) When a person who has obtained the permission set forth in Article 23-2, paragraph (1) (hereinafter referred to as "operator of a foreign nuclear vessel") seeks to change the particulars listed in paragraph (2), item (ii) of that Article in Japan (excluding cases where the provisions of the following paragraph are applicable), or seeks to place a foreign nuclear vessel in the water areas of Japan after having changed these particulars outside of Japan, the person must obtain the permission of the NRA with respect to the changes and the maintenance of the research and test reactors pertaining to the changes in Japan, pursuant to the provisions of Cabinet Order.

ja-jp	２　外国原子力船運航者は、本邦内において第二十三条の二第二項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる事項のうち第二十三条第二項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。
en-us	(2) When the operator of a foreign nuclear vessel has changed a particular listed in Article 23-2, paragraph (2), item (i) or (ii) in Japan that pertains only to Article 23, paragraph (2), item (i), the operator, without delay, must notify the NRA of the changes. The same applies when a foreign nuclear vessel enters the water areas of Japan after changing only these particulars outside of Japan.

ja-jp	３　第二十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。
en-us	(3) The provisions of Article 24-2 apply mutatis mutandis to the permission set forth in paragraph (1).

ja-jp	（設計及び工事の計画の認可）
en-us	(Approval of Design and Construction Method)

ja-jp	第二十七条　試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画（以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。）について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
en-us	Article 27 (1) A licensee of research and test reactor operations who seeks to carry out construction work to install or modify research and test reactor facilities (except for those specified by the rules of the NRA as those that will not hinder the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or research and test reactors) must obtain the approval of the NRA regarding the construction plan including the design and construction method (hereinafter referred to as "design and construction plan" in this Article and paragraph (2, item (i) of the following Article) before commencing the construction work as specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to unavoidable temporary work to be implemented in the event of loss of or damage to a part of the research and test reactor facilities or in the event of disasters or other emergencies.

ja-jp	２　前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
en-us	(2) When a person who has obtained the approval prescribed in the preceding paragraph seeks to change the design and construction plan for which the approval was obtained, the person must obtain the approval of the NRA pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to a minor change specified by the rules of the NRA.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
en-us	(3) When the NRA finds that the application for the approval set forth in the preceding two paragraphs complies with both of the following items, the NRA must grant the approval set forth in the preceding two paragraphs:

ja-jp	一　その設計及び工事の計画が第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
en-us	(i) the design and construction plan of research and test reactor facilities has obtained the permission set forth in Article 23, paragraph (1) or Article 26, paragraph (1), or has been notified pursuant to the provisions of paragraph (2) of the relevant Article; and

ja-jp	二　試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合するものであること。
en-us	(ii) the research and test reactor facilities comply with the technical criteria set forth in Article 28-2.

ja-jp	４　試験研究用等原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(4) When a licensee of research and test reactor operations performs unavoidable temporary construction work pursuant to the provisions of the proviso to paragraph (1), the licensee must notify the NRA of this without delay after commencing the construction work.

ja-jp	５　第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
en-us	(5) When a person who has obtained the approval prescribed in paragraph (1) makes a minor change specified by the rules of the NRA to the design and construction plan pursuant to the provisions of the proviso to paragraph (2), the person must notify the NRA of the changed design and construction plan without delay after changing the plan; provided, however, that this does not apply to cases specified by the rules of the NRA

ja-jp	（使用前事業者検査等）
en-us	(Pre-Operational Inspection)

ja-jp	第二十八条　試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
en-us	Article 28 (1) A licensee of research and test reactor operations must carry out an inspection regarding the research and test reactor facilities to be installed or changed, and must record and preserve the results of the inspection pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の検査（次項及び第三十七条第一項において「使用前事業者検査」という。）においては、その試験研究用等原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
en-us	(2) In the inspection set forth in the preceding paragraph (hereinafter referred to as "pre-operational inspection" in the following paragraph and Article 37, paragraph (1)), the licensee must confirm that the research and test reactor facilities comply with both of the following items:

ja-jp	一　その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画（同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従つて行われたものであること。
en-us	(i) that the construction work of the research and test reactor facilities has been conducted in compliance with the design and construction plan for which the approval set forth in paragraph (1) or (2) of the preceding Article has been obtained (including a plan for which a minor change specified by the rules of the NRA as referred to in the proviso to the relevant paragraph has been made); and

ja-jp	二　次条の技術上の基準に適合するものであること。
en-us	(ii) that the research and test reactor facilities comply with the technical criteria set forth in the following Article.

ja-jp	３　試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
en-us	(3) A licensee of research and test reactor operations must not use the research and test reactor facilities until after receiving the confirmation of the NRA through the nuclear regulatory inspection for the pre-operational inspection that the research and test reactor facilities comply with both of the items of the preceding paragraph, pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply when the construction work under the proviso to paragraph (1) of the preceding Article is conducted or in other cases specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（試験研究用等原子炉施設の維持）
en-us	(Maintenance of Research and Test Reactor Facilities)

ja-jp	第二十八条の二　試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
en-us	Article 28-2 A licensee of research and test reactor operations must maintain its research and test reactor facilities to comply with the technical criteria specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the case in which the approval set forth in Article 43-3-2, paragraph (2) has been obtained for the reseach and test reactor facilities, except for the cases specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（定期事業者検査）
en-us	(Periodic Licensee's Inspection)

ja-jp	第二十九条　試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
en-us	Article 29 (1) A licensee of research and test reactor operations must periodically carry out inspections for the research and test reactor facilities, and record and preserve the results of the inspection, as specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the case where the approval set forth in Article 43-3-2, paragraph (2) has been obtained for the research and test reactor facilities, except for the cases specified by the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の検査（次項及び第三十七条第一項において「定期事業者検査」という。）においては、その試験研究用等原子炉施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
en-us	(2) In the inspection referred to in the preceding paragraph (referred to as "periodic licensee's inspection" in the following paragraph and Article 37, paragraph (1)) the licensee must confirm that the research and test reactor facilities conform to the technical criteria set forth in the preceding Article.

ja-jp	３　試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
en-us	(3) When the periodic licensee's inspection is completed or when otherwise specified by the rules of the NRA, a licensee of research and test reactor operations must report the fact to the NRA without delay.

ja-jp	第三十条　試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉（政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。）の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。
en-us	Article 30 A licensee of research and test reactor operations, pursuant to provisions of the rules of the NRA, must create an operation plan for the research and test reactors pertaining to their installation (except for the research and test reactors that fall under those specified by Cabinet Order) and notify the NRA of the plan. The same applies when changes are made to the plan; provided, however, that this does not apply to the research and test reactors for which the approval set forth in Article 43-3-2, paragraph (2) has been obtained.

ja-jp	（合併及び分割）
en-us	(Merger and Split)

ja-jp	第三十一条　試験研究用等原子炉設置者である法人の合併の場合（試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
en-us	Article 31 (1) In the case of a merger of corporations that are licensees of research and test reactor operations (except in the case of a merger between a corporation that is a licensee of research and test reactor operations and a corporation that is not a licensee of research and test reactor operations, and the corporation that is the licensee of research and test reactor operations continues to exist) or in the case of a split of corporations that are licensees of research and test reactor operations (limited to the case that the entirety of the research and test reactor facilities, nuclear fuel material, and material contaminated by nuclear fuel material pertaining to the permission is to be succeeded to), when the approval of the NRA has been obtained for the merger or the split, the corporation that is to continue to exist after the merger, the corporation that has been established by the merger, or the corporation that has succeeded to the entirety of the research and test reactor facilities, nuclear fuel material, and material contaminated by nuclear fuel material through the split is to succeed to the status of the licensee of research and test reactor operations.

ja-jp	２　第二十四条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。
en-us	(2) The provisions of Article 24, paragraph (1), items (i), (ii) and (iv), paragraph (2), and Article 25 apply mutatis mutandis to the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	第三十二条　試験研究用等原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
en-us	Article 32 (1) In the case of an inheritance with regard to a licensee of research and test reactor operations, the heir is to succeed to the status of the licensee of research and test reactor operations.

ja-jp	２　前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(2) The heir who has succeeded to the status of the licensee of research and test reactor operations pursuant to the provisions of the preceding paragraph must notify the NRA of the inheritance within thirty days from the day of the inheritance, with a document certifying the fact.

ja-jp	（許可の取消し等）
en-us	(Rescission of the Permission)

ja-jp	第三十三条　原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。
en-us	Article 33 (1) When a licensee of research and test reactor operations fails to commence operation of its research and test reactors within the period specified by the rules of the NRA, or suspends operations for more than one year continuously, without legitimate grounds, the NRA may rescind the permission set forth in Article 23, paragraph (1).

ja-jp	２　原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。
en-us	(2) When a licensee of research and test reactor operations falls under any of the following items, the NRA may rescind the permission set forth in Article 23, paragraph (1), or specify a period not exceeding one year and order suspension of the operations of research and test reactors for that period:

ja-jp	一　第二十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
en-us	(i) when the licensee comes to fall under any of Article 25, items (ii) through (iv);

ja-jp	二　第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
en-us	(ii) when the licensee has changed a particular for which the licensee is required to obtain the permission pursuant to the provisions of Article 26, paragraph (1), without obtaining the permission;

ja-jp	三　第三十六条又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iii) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 36 or Article 36-2, paragraph (4);

ja-jp	四　第三十七条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iv) when the licensee has violated the provisions of Article 37, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	五　第四十三条の規定による命令に違反したとき。
en-us	(v) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 43;

ja-jp	六　第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。
en-us	(vi) when the licensee has violated the provisions of Article 43-2, paragraph (1);

ja-jp	七　第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(vii) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 12-2, paragraph (3) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-2, paragraph (2);

ja-jp	八　第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
en-us	(viii) when the licensee has violated the provisions of Article 12-2, paragraph (4) as applied mutatis mutandis to Article 43-2, paragraph (2);

ja-jp	九　第四十三条の二の二第一項の規定に違反したとき。
en-us	(ix) when the licensee has violated the provisions of Article 43-2-2, paragraph (1);

ja-jp	十　第四十三条の二の二第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
en-us	(x) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 12-5 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-2-2, paragraph (2);

ja-jp	十一　第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。
en-us	(xi) when the licensee has decommissioned a research and test reactor in violation of the provisions of Article 43-3-2, paragraph (1);

ja-jp	十二　第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xii) when the licensee has violated the provisions of Article 43-3-2, paragraph (2);

ja-jp	十三　第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xiii) when the licensee has violated the provisions of Article 58, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	十四　第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xiv) when the licensee has violated the provisions of Article 59, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (4) of that Article;

ja-jp	十五　第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xv) when the licensee has violated the provisions of Article 59-2, paragraph (2);

ja-jp	十六　第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xvi) when the licensee has violated the provisions of Article 61-8, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	十七　第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
en-us	(xvii) when the licensee has violated the conditions set forth in Article 62-2, paragraph (1) or (2);

ja-jp	十八　原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
en-us	(xviii) when the licensee has violated the provisions of Article 6 of the Act on Compensation for Nuclear Damage;

ja-jp	十九　原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xix) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 7, paragraph (4), Article 8, paragraph (5), Article 9, paragraph (7), Article 11, paragraph (6), or Article 13-2, paragraph (2) of the Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness; or

ja-jp	二十　港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）第四十条第一項（同法第四十五条において準用する場合を含む。）の規定による処分又は同法第四十条第二項（同法第四十五条において準用する場合を含む。）において準用する同法第二十条第一項の規定に対する違反があつたとき。
en-us	(xx) when the licensee has violated a disposition under the provisions of Article 40 , paragraph (1) of the Act on Port Regulations (Act No. 174 of 1948) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 45 of that Act), or when the licensee has violated the provisions of Article 20, paragraph (1) of the same Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 40, paragraph (2) of that Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 45 of that Act).

ja-jp	３　原子力規制委員会は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項の許可を取り消すことができる。
en-us	(3) When an operator of a foreign nuclear vessel falls under any of the following items, the NRA may rescind the permission set forth in Article 23-2, paragraph (1):

ja-jp	一　前項第一号、第三号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げるとき。
en-us	(i) when the operator falls under item (i), (iii), (xiii), (xiv), or (xx) of the preceding paragraph;

ja-jp	二　第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
en-us	(ii) when the operator has changed or maintained the particulars set forth in Article 26-2, paragraph (1) without obtaining the permission set forth in that paragraph;

ja-jp	三　第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。
en-us	(iii) when the operator has violated the conditions set forth in Article 62-2, paragraph (1).

ja-jp	第三十四条　試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所（試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は試験研究用等原子炉設置者の事務所）に備えて置かなければならない。
en-us	Article 34 Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, a licensee of research and test reactor operations must record the particulars specified by the rules of the NRA concerning the operation of the research and test reactors and other uses of the research and test reactor facilities, and keep this record at the factory or place of activity (in the case that research and test reactors are to be installed on a vessel, the vessel or the office of the licensee of research and test reactor operations).

ja-jp	（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）
en-us	(Measures to Be Taken for Operational Safety and Physical Security of Specified Nuclear Fuel Materials)

ja-jp	第三十五条　試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
en-us	Article 35 (1) A licensee of reseach and test reactor operations and an operator of a foreign nuclear vessel, pursuant to the rules of the NRA, must take the necessary measures for operational safety concerning the following particulars:

ja-jp	一　試験研究用等原子炉施設の保全
en-us	(i) maintenance of research and test reactor facilities;

ja-jp	二　試験研究用等原子炉の運転
en-us	(ii) operation of research and test reactors;

ja-jp	三　核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所（原子力船を含む。次項において同じ。）において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。）
en-us	(iii) transport, storage, or disposal of nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material (transport and disposal are limited to the transport or disposal carried out in the premises of the factory or place of activity (including reactor vessels; the same applies in the following paragraph) where the research and test reactor facilities have been installed; hereinafter the same applies in paragraph (1) of the following Article).

ja-jp	２　試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
en-us	(2) A licensee of reseach and test reactor operations and an operator of a foreign nuclear vessel who handles specified nuclear fuel material at a factory or place of activity where research and test reactor facilities have been installed, if specified by Cabinet Order, must take physical security measures pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	（施設の使用の停止等）
en-us	(Suspension of the Use of Facilities)

ja-jp	第三十六条　原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
en-us	Article 36 (1) When the NRA finds that the position, structure, or equipment of the research and test reactor facilities does not comply with the criteria set forth in Article 24, paragraph (1), item (iii), that the research and test reactor facilities do not comply with the technical criteria set forth in Article 28-2, or that the measures pertaining to the maintenance of the research and test reactor facilities, the operation of the research and test reactors, or the transport, storage, or disposal of nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material are in violation of the provisions of the rules of the NRA based on the provisions of paragraph (1) of the preceding Article, the NRA may order the relevant licensee of research and test reactor operations or the relevant operator of a foreign nuclear vessel to suspend the use, modify, repair or change the location of the research and test reactor facilities, designate a method for operating the research and test reactors, or order other necessary measures for operational safety to be taken.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
en-us	(2) When the NRA finds that the physical security measures are in violation of the provisions of the rules of the NRA based on the provisions of paragraph (2) of the preceding Article, the NRA may order the relevant licensee of research and test reactor operations or the relevant operator of a foreign nuclear vessel to take corrective measures, etc.

ja-jp	（原子力船の入港の届出等）
en-us	(Notification of the Entry of a Nuclear Vessel into a Port)

ja-jp	第三十六条の二　試験研究用等原子炉設置者（試験研究用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。）は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	Article 36-2 (1) When a licensee of research and test reactor operations (limited to a person who has installed research and test reactors on a vessel; hereinafter the same applies in this Article) seeks to have a nuclear vessel enter a port of Japan, the licensee must notify the NRA in advance, pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	２　外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(2) When an operator of a foreign nuclear vessel seeks to have a foreign nuclear vessel enter a port of Japan, the operator must notify the NRA in advance, pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、前二項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉設置者が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
en-us	(3) When the notification pursuant to the provisions of the preceding two paragraphs is made, the NRA, if it finds it necessary, must notify the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of the particulars pertaining to the measures to be taken by the licensee of research and test reactor operations to prevent disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or research and test reactors, pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	４　国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長（港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第四十五条の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長）に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
en-us	(4) When the notification set forth in the preceding paragraph is made, the Minister of of Land, Infrastructure, Transport and Tourism is to order the licensee of research and test reactor operations or the operator of a foreign nuclear vessel to take necessary measures for preventing disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or research and test reactors, and is to also instruct, through the Commander of the Japan Coast Guard, the director of the port pertaining to the notification set forth in paragraph (1) or (2) (in the case of a port other than a specified port prescribed in Article 3, paragraph (2) of the Act on Port Regulations, the director of the Office of the Regional Coast Guard Headquarters who exercises authority as the director of the port, pursuant to the provisions of Article 45 of that Act) to impose necessary regulations for navigation of the relevant reactor vessels.

ja-jp	第三十七条　試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定（試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 37 (1) A licensee of research and test reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must establish safety regulations (including provisions concerning safety training for the operation of the research and test reactors, pre-operational inspection, and periodic licensee's inspection; hereinafter the same applies in this Article), and must obtain the approval of the NRA before commencing construction work to install the research and test reactor facilities. The same applies when making changes to the regulations.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
en-us	(2) When the NRA finds that the safety regulations fall under any of the following items, it must not grant the approval set forth in the preceding paragraph:

ja-jp	一　第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
en-us	(i) that the safety regulations have not obtained the permission set forth in Article 23, paragraph (1) or Article 26, paragraph (1), or have not been notified pursuant to the provisions of paragraph (2) of that Article;

ja-jp	二　核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
en-us	(ii) that the safety regulations are not sufficient for preventing disasters resulting from nuclear fuel material, or material contaminated by nuclear fuel material, or research and test reactors.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
en-us	(3) When the NRA finds that it is necessary for preventing disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or research and test reactors, the NRA may order the relevant licensee of research and test reactor operations to change the safety regulations.

ja-jp	４　試験研究用等原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
en-us	(4) A licensee of research and test reactor operations and their employees must observe the safety regualtions.

ja-jp	第三十八条　削除
en-us	Article 38 Deleted

ja-jp	（試験研究用等原子炉の譲受け等）
en-us	(Aquiring Research and Test Reactors)

ja-jp	第三十九条　試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設（原子力船を含む。第四項において同じ。）を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	Article 39 (1) A person who seeks to aquire research and test reactors or the entire facilities that include research and test reactors (including nuclear vessels; the same applies in paragraph (4)) from a licensee of research and test reactor operations must obtain the permission of the NRA pursuant to the provisions of Cabinet Order.

ja-jp	２　日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者（試験研究用等原子炉設置者を除く。）からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	(2) A person who seeks to acquire nuclear vessels from a person other than one who has Japanese nationality, or from a corporation or any other organization other than one established pursuant to Japanese laws and regulations (excluding licensees of research and test reactor operations) must obtain the permission of the NRA, pursuant to the provisions of Cabinet Order.

ja-jp	３　第二十四条及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。
en-us	(3) The provisions of Article 24 and Article 25 apply mutatis mutandis to the approval set forth in the preceding two paragraphs.

ja-jp	４　第一項の許可を受けて試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
en-us	(4) A person who, with the permission set forth in paragraph (1), has acquired research and test reactors or the entire facilities that include research and test reactors from a licensee of research and test reactor operations is to succeed to the status of the licensee of research and test reactor operations with respect to the relevant research and test reactors.

ja-jp	５　第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。この場合において、第二十六条第一項中「第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項」とあり、及び同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第四十三条の三の二第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。
en-us	(5) A person who, with the permission set forth in paragraph (2), has acquired a reactor vessel, is deemed to be a licensee of research and test reactor operations. In this case, the term "any particular listed in items (ii) through (v), item (viii), or item (ix) of Article 23, paragraph (2)" in Article 26, paragraph (1) and the term "any particular listed in item (i), (vi), or (vii) of Article 23, paragraph (2)" in paragraph (2) of that Article are deemed to be replaced with "any particular specified by Cabinet Order," and the term "Article 23, paragraph (1)" in Article 33 and Article 43-3-2, paragraph (3) is deemed to be replaced with "Article 39, paragraph (2)."

ja-jp	（試験研究用等原子炉主任技術者）
en-us	(Chief Engineer of Research and Test Reactors)

ja-jp	第四十条　試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者を選任しなければならない。
en-us	Article 40 (1) A licensee of research and test reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must appoint a chief engineer of research and test reactors from among the persons who have a license for chief engineer of research and test reactors set forth in paragraph (1) of the following Article, to have the chief engineer of research and test reactors supervise operational safety concerning the operation of reactors.

ja-jp	２　試験研究用等原子炉設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
en-us	(2) When a licensee of research and test reactor operations has appointed a chief engineer of research and test reactors pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the licensee of research and test reactor operations must notify the NRA of the appointment within thirty days of the appointment. The same applies to the dismissal of the chief engineer of research and test reactors.

ja-jp	（原子炉主任技術者免状）
en-us	(License for Chief Engineer of Reactors)

ja-jp	第四十一条　原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。
en-us	Article 41 (1) The NRA is to issue a license for chief engineer of reactors to a person who falls under any of the following items:

ja-jp	一　原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
en-us	(i) a person who has passed the examination for chief engineer of reactors conducted by the NRA; or

ja-jp	二　原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
en-us	(ii) a person whom the NRA finds, pursuant to the provisions of Cabinet Order, to possess knowledge and experience related to reactors equal to or greater than those of the persons listed in the preceding item.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。
en-us	(2) The NRA may not issue a license for chief engineer of reactors to a person who falls under any of the following items:

ja-jp	一　次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
en-us	(i) a person who has been ordered to return their license for chief engineer of reactors pursuant to the provisions of the following paragraph, and for whom one year has not yet elapsed from the day the person was ordered to return the license;

ja-jp	二　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
en-us	(ii) a person who has been sentenced to a fine or severer punishment for violating the provisions of this Act or an order based on this Act, and for whom two years have not yet elapsed since the day on which the execution of the sentence was completed or the person ceased to be subject to the execution of the sentence.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
en-us	(3) When a person who has been issued a license for chief engineer of reactors has violated the provisions of this Act or an order based on this Act, the NRA may order the return of the person's license.

ja-jp	４　第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、原子力規制委員会規則で定める。
en-us	(4) The subjects, procedures, and other details of the examination for chief engineer of reactors set forth in paragraph (1), item (i) and the procedures for issuing and returning the license for chief engineer of reactors are specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（試験研究用等原子炉主任技術者の義務等）
en-us	(Duties of the Chief Engineer of Research and Test Reactors)

ja-jp	第四十二条　試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
en-us	Article 42 (1) The chief engineer of research and test reactors must perform their duties in good faith.

ja-jp	２　試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
en-us	(2) A person who is engaged in the operation of research and test reactors must comply with the instructions for operational safety given by the chief engineer of research and test reactors.

ja-jp	（試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令）
en-us	(Order to Dismiss the Chief Engineer of Research and Test Reactors)

ja-jp	第四十三条　原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
en-us	Article 43 When the chief engineer of research and test reactors has violated the provisions of this Act or an order based on this Act, the NRA may order the relevant licensee of research and test reactor operations to dismiss the chief engineer of research and test reactors.

ja-jp	（核物質防護規定）
en-us	(Provisions for the Physical Security of Nuclear Materials)

ja-jp	第四十三条の二　試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 43-2 (1) In the case prescribed in the provisions of Article 35, paragraph (2), the licensee of research and test reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must establish the provisions for the physical security of nuclear materials and obtain the approval of the NRA before commencing the handling of specified nuclear fuel material. The same applies when making changes to the provisions.

ja-jp	２　第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み替えるものとする。
en-us	(2) The provisions of Article 12-2, paragraphs (2) through (4) apply mutatis mutandis to the provisions for the physical security of nuclear materials set forth in the preceding paragraph. In this case, the term "the preceding paragraph" in paragraph (2) of the same Article is deemed to be replaced with "Article 43-2, paragraph (1)", and the term "licensee of refining" in paragraphs (3) and (4) of that Article is deemed to be replaced with "licensee of research and test reactor operations."

ja-jp	（核物質防護管理者）
en-us	(Nuclear Material Physical Security Manager)

ja-jp	第四十三条の二の二　試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
en-us	Article 43-2-2 (1) In the case prescribed in the provisions of Article 35, paragraph (2), a licensee of research and test reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must appoint a nuclear material physical security manager, from among the persons who satisfy the requirements specified by the rules of the NRA related to the knowledge, etc. in handling specified nuclear fuel material, etc., to have the nuclear materials physical security manager manage the activity related to the physical security of specified nuclear fuel materials in a consistent manner.

ja-jp	２　第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」と読み替えるものとする。
en-us	(2) The provisions of Article 12-3, paragraph (2), Article 12-4, and Article 12-5 apply mutatis mutandis to a nuclear material physical security manager set forth in the preceding paragraph. In this case, the terms "licensee of refining" and "refining facilities" in these provisions are deemed to be replaced with "licensee of research and test reactor operations" and "research and test reactor facilities," respectively.

ja-jp	（廃止措置実施方針）
en-us	(Decommissioning Implementation Policy)

ja-jp	第四十三条の三　試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置（以下この節において「廃止措置」という。）を実施するための方針（以下この条において「廃止措置実施方針」という。）を作成し、これを公表しなければならない。
en-us	Article 43-3 (1) When a licensee of research and test reactor operations seeks to commence their operation, the licensee must create and make public the decommissioning implementation policy (hereinafter referred to as "decommissioning implementation policy" in this Article) for implementing the measures associated with the decommissioning of research and test reactors specified by the rules of the NRA (hereinafter referred to as "decommissioning measures" in this Section), including dismantlement of the research and test reactor, transfer of nuclear fuel material, removal of contamination caused by nuclear fuel material, disposal of material contaminated by nuclear fuel material.

ja-jp	２　廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
en-us	(2) In the decommissioning implementation policy, necessary particulars for implementing decommissioning measures, including the expected amount of material contaminated by nuclear fuel material to be disposed, the estimated cost of decommissioning measures, and the methods of procurement of funds must be specified.

ja-jp	３　試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
en-us	(3) When a licensee of research and test reactor operations makes changes to its decommissioning implementation policy, the licensee must make public the changed policy without delay.

ja-jp	４　前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
en-us	(4) Beyond what is provided for in the preceding three paragraphs, necessary particulars concerning the decommissioning implementation policy are specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置）
en-us	(Measures Associated with Decommissioning of Research and Test Reactors)

ja-jp	第四十三条の三の二　試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
en-us	Article 43-3-2 (1) A licensee of research and test reactor operations must take decommissioning measures when the licensee seeks to decommission the licensee's research and test reactors.

ja-jp	２　試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
en-us	(2) When the licensee of research and test reactor operations seeks to take decommissioning measures, the licensee must draw up a plan concerning the relevant decommissioning measures (hereinafter referred to as a "decommissioning plan" in the following Article) in advance, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, and obtain the approval of the NRA.

ja-jp	３　第十二条の六第三項から第九項までの規定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第二十三条第一項の許可は、第四十三条の三の二第二項の認可に係る試験研究用等原子炉について」と読み替えるものとする。
en-us	(3) The provisions of Article 12-6, paragraphs (3) through (9) apply mutatis mutandis to the decommissioning measures of the licensee of research and test reactor operations. In this case, the term "the preceding paragraph" in paragraph (3) of the same Article is deemed to be replaced with "Article 43-3-2, paragraph (2)"; the term "the preceding two paragraphs" in paragraph (4) of that Article is deemed to be replaced with "Article 43-3-2, paragraph (2) and the preceding paragraph"; the term "paragraph (2)" in paragraphs (5) and (6) of that Article is deemed to be replaced with "Article 43-3-2, paragraph (2)"; the phrase "or material contaminated by nuclear fuel material" in paragraph (7) of that Article is deemed to be replaced with ", material contaminated by nuclear fuel material, or research and test reactors"; and the phrase "the designation set forth in Article 3, paragraph (1) ceases to be effective" in paragraph (9) of that Article is deemed to be replaced with "the permission set forth in Article 23, paragraph (1) ceases to be effective with respect to research and test reactors pertaining to the approval set forth in Article 43-3-2, paragraph (2)."

ja-jp	（許可の取消し等に伴う措置）
en-us	(Measures Associated with Rescission of the Permission)

ja-jp	第四十三条の三の三　試験研究用等原子炉設置者が第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等（第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第二十八条の二、第二十九条、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条、第四十条及び第四十二条から第四十三条の二の二までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。
en-us	Article 43-3-3 (1) When a licensee of research and test reactor operations has had their permission rescinded pursuant to the provisions of Article 33, paragraph (1) or (2), or when a licensee of research and test reactor operations has dissolved or died, and there is no inheritance pursuant to the provisions of Article 31, paragraph (1) or Article 32, paragraph (1), the former licensee of research and test reactor operations, etc. (meaning the liquidator, bankruptcy trustee, or a person who controls the inherited property in lieu of the heir when the licensee of research and test reactor operations who has had their permission rescinded pursuant to the provisions of Article 33, paragraph (1) or paragraph (2) has dissolved or died, and there is no inheritance pursuant to the provisions of Article 31, paragraph (1) or Article 32, paragraph (1); the same applies hereinafter) is deemed to be the licensee of research and test reactor operations regarding the application of the provisions of Article 28-2, Article 29, Articles 34 through 36, Article 37, Article 40, and Articles 42 through 43-2-2 (including penal provisions pertaining to these provisions) for the period until the confirmation prescribed in Article 12-7, paragraph (9) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (4) is obtained.

ja-jp	２　旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項若しくは第二項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
en-us	(2) Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, the former licensee of research and test reactor operations, etc. must create a decommissioning plan and apply for the approval of the NRA within the period specified by the rules of the NRA from the date that the licensee's permission as a licensee of research and test reactor operations was rescinded pursuant to the provisions of Article 33, paragraph (1) or (2), or the date of dissolution or death of the licensee of research and test reactor operations.

ja-jp	３　旧試験研究用等原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
en-us	(3) The former licensee of research and test reactor operations, etc. must not take decommissioning measures for the period until the licensee obtains the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	４　第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第二十八条の二及び第二十九条」と読み替えるものとする。
en-us	(4) The provisions of Article 12-7, paragraphs (4) through (9) apply mutatis mutandis to decommissioning measures of the former licensee of research and test reactor operations, etc., and the provisions of Article 22-9, paragraph (4) apply mutatis mutandis to the former licensee of research and test reactor operations, etc. In this case, the term "paragraph (2)" in these provisions are deemed to be replaced with "Article 43-3-3, paragraph (2)"; the term "paragraph (4) of the preceding Article" in Article 12-7, paragraph (5) is deemed to be replaced with "paragraph (4) of the preceding Article as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-3-2, paragraph (3)"; the term "or material contaminated by nuclear fuel material" in paragraph (8) of the same Article is deemed to be replaced with "material contaminated by nuclear fuel material, or research and test reactors"; the term "paragraph (8) of the preceding Article" in paragraph (9) of that Article is deemed to be replaced with "paragraph (8) of the preceding Article as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-3-2, paragraph (3)"; the term "paragraph (1)" in Article 22-9, paragraph (4) is deemed to be replaced with "Article 43-3-3, paragraph (1)," the term "as the licensee of fabrication or enrichment activities" in that paragraph is deemed to be replaced with "as the licensee of research and test reactor operations" and the term "Article 16-4, Article 16-5, and Article 22-7-2" is deemed to be replaced with "Article 28-2 and Article 29."

ja-jp	（政令への委任）
en-us	(Delegation to Cabinet Order)

ja-jp	第四十三条の三の四　外国原子力船運航者についての試験研究用等原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
en-us	Article 43-3-4 (1) In the case of decommissioning of research and test reactors by an operator of a foreign nuclear vessel or a rescission of the permission of an operator of a foreign nuclear vessel pursuant to the provisions of Article 33, paragraph (3), the necessary particulars concerning measures to be taken by the operator of the foreign nuclear vessel to prevent disasters resulting from the research and test reactors or from nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material in association with the decommissioning, etc. of the research and test reactors may be specified by Cabinet Order.

ja-jp	２　前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
en-us	(2) The necessary penal provisions may be established in the Cabinet Order pursuant to the provisions of the preceding paragraph.

ja-jp	３　前項の罰則に規定することができる罰は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの併科とする。
en-us	(3) The penalty that may be provided for in the penal provisions set forth in the preceding paragraph is imprisonment for not more than one year, a fine of not more than one million yen, or both.

ja-jp	第二節　発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
en-us	Section 2 Regulation on the Installation and Operation of Power Reactors

ja-jp	（設置の許可）
en-us	(Permission for the Installation)

ja-jp	第四十三条の三の五　発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	Article 43-3-5 (1) A person who seeks to install power reactors must obtain the permission of the NRA, pursuant to the provisions of Cabinet Order.

ja-jp	２　前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
en-us	(2) A person who seeks to obtain the permission set forth in the preceding paragraph must submit an application form stating the following particulars to the NRA:

ja-jp	一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
en-us	(i) the name and address of the applicant and, in the case of a corporation, the name of its representative;

ja-jp	二　使用の目的
en-us	(ii) the purpose for which the power reactors are to be used;

ja-jp	三　発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
en-us	(iii) the type, thermal output, and number of the power reactors;

ja-jp	四　発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
en-us	(iv) the name and location of the factory or place of activity where the power reactors are to be installed;

ja-jp	五　発電用原子炉及びその附属施設（以下「発電用原子炉施設」という。）の位置、構造及び設備
en-us	(v) the position, structure, and equipment of the power reactors and auxiliary facilities (hereinafter referred to as "power reactor facilities");

ja-jp	六　発電用原子炉施設の工事計画
en-us	(vi) the construction plan for the power reactor facilities;

ja-jp	七　発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
en-us	(vii) the type and amount scheduled for annual use of nuclear fuel material to be used as fuel for the power reactors;

ja-jp	八　使用済燃料の処分の方法
en-us	(viii) the method of disposing spent fuel;

ja-jp	九　発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
en-us	(ix) particulars concerning radiation management at the power reactor facilities;

ja-jp	十　発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
en-us	(x) particulars concerning the development of necessary facilities and system to deal with significant damage to the core of the power reactor or other accidents;

ja-jp	十一　発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
en-us	(xi) particulars concerning the development of the system necessary for quality management related to activities for operational safety of power reactor facilities.

ja-jp	（許可の基準）
en-us	(Criteria for Permission)

ja-jp	第四十三条の三の六　原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
en-us	Article 43-3-6 (1) In the case that an application for the permission set forth in paragraph (1) of the preceding Article is made, the NRA must not grant the permission set forth in that paragraph unless the NRA finds that the application complies with all of the following items:

ja-jp	一　発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
en-us	(i) there is no risk that the power reactors will be used for purposes other than for peace;

ja-jp	二　その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。
en-us	(ii) the applicant has sufficient technical capability and financial basis necessary for installing power reactors;

ja-jp	三　その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
en-us	(iii) the applicant has the technical capability required for taking the necessary measures for preventing the occurrence and extension of a severe accident (meaning significant damage to the core of the power reactor or other severe accidents specified by the rules of the NRA; the same applies in Article 43-3-22, paragraph (1) and Article 43-3-29, paragraph (2), item (ii)) and has other technical capability adequate for operating the power reactors competently;

ja-jp	四　発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iv) the position, structure, and equipment of the power reactor facilities comply with the criteria specified by the rules of the NRA as those that will not hinder the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or the power reactors; and

ja-jp	五　前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(v) the system prescribed in paragraph (2), item (xi) of the preceding Article complies with the criteria specified by the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の場合において、第四十三条の三の三十第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第四号の基準（技術上の基準に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。
en-us	(2) In the case referred to in the preceding paragraph, the type design of the specified equipment prescribed in Article 43-3-30, paragraph (1) that has obtained a type certificate pursuant to the provisions of that paragraph is deemed to comply with the criteria set forth in item (iv) of the preceding paragraph (limited to the part related to the technical criteria).

ja-jp	３　原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
en-us	(3) In granting the permission set forth in paragraph (1) of the preceding Article, the NRA must hear, in advance, the opinion of the Atomic Energy Commission with respect to the application of the criteria prescribed in paragraph (1), item (i).

ja-jp	（許可の欠格条項）
en-us	(Ineligibility for the Permission)

ja-jp	第四十三条の三の七　次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の三の五第一項の許可を与えない。
en-us	Article 43-3-7 A person who falls under any of the following items is not granted the permission set forth in Article 43-3-5, paragraph (1):

ja-jp	一　第四十三条の三の二十第二項の規定により第四十三条の三の五第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
en-us	(i) a person whose permission set forth in Article 43-3-5, paragraph (1) has been rescinded pursuant to the provisions of Article 43-3-20, paragraph (2), and for whom two years have not yet elapsed from the day of the rescission;

ja-jp	二　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
en-us	(ii) a person who has been sentenced to a fine or severer punishment for violating the provisions of this Act or an order based on this Act, and for whom two years have not yet elapsed since the day on which the execution of the sentence was completed or the person ceased to be subject to the execution of the sentence;

ja-jp	三　心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
en-us	(iii) a person who has been specified by the rules of the NRA as being unable to perform their duties properly due to mental or physical disorder;

ja-jp	四　法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
en-us	(iv) a corporation, any of whose officers conducting its business operations falls under any of the preceding three items.

ja-jp	（変更の許可及び届出等）
en-us	(Permission for and Notification of Changes)

ja-jp	第四十三条の三の八　第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者（以下「発電用原子炉設置者」という。）は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。
en-us	Article 43-3-8 (1) When a person who has obtained the permission set forth in Article 43-3-5, paragraph (1) (hereinafter referred to as a "licensee of power reactor operations") seeks to change any particular listed in paragraph (2), items (ii) through (v), or items (viii) through (xi) of that Article, the person must obtain the permission of the NRA pursuant to the provisions of Cabinet Order; provided, however, that this does not apply when making a change to, from among the particulars listed in item (iv) of that paragraph, only the name of the factory or place of activity, or making a change of particulars, from among the changes of particulars listed in item (v) of that paragraph, only the change specified by the rules of the NRA set forth in paragraph (4).

ja-jp	２　第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。
en-us	(2) The provisions of Article 43-3-6 apply mutatis mutandis to the permission set forth in the main text of the preceding paragraph.

ja-jp	３　発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の十九第一項に規定する場合を除き、第四十三条の三の五第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
en-us	(3) When a licensee of power reactor operations has changed any particular listed in Article 43-3-5, paragraph (2), item (i), (vi), or (vii), excluding the case prescribed in Article 43-3-19, paragraph (1), the licensee must notify the NRA of the change within thirty days from the day that the change was made. The same applies to a change made to, from among the particulars listed in item (iv) of the relevant paragraph, only the name of the factory or place of activity.

ja-jp	４　発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の五第二項第五号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更（核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加その他の原子力規制委員会規則で定める変更をいう。）のみをしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その変更の内容を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、その届出をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
en-us	(4) When a licensee of power reactor operations seeks to make a change of particluars, from among the change of particulars listed in Article 43-3-5, paragraph (2), item (v), only the change that will clearly cause no hindrance to the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or power reactors (meaning an addition of equipment of the same type that will not hinder the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or power reactors, or other changes specified by the rules of the NRA), the licensee must notify the NRA of the details of the change, pursuant to the provisions of the rules of the NRA. In this case, the licensee of power reactor operations who has made the notification must not make the change pertaining to the notification until thirty days have elapsed from the day that the notification was received.

ja-jp	５　原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項後段に規定する期間を短縮することができる。
en-us	(5) When the NRA finds that the details of the change for which the notification was made pursuant to the provisions of the first sentence of the preceding paragraph comply with all of the items of Article 43-3-6, paragraph (1), the NRA may shorten the period prescribed in the second sentence of the preceding paragraph.

ja-jp	６　原子力規制委員会は、第四項前段の規定による届出があつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、その届出を受理した日から三十日（次項の規定により第四項後段に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間）以内に限り、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
en-us	(6) When the NRA finds that the details of the change for which the notification was made pursuant to the provisions of the first sentence of paragraph (4) do not comply with any of the items of Article 43-3-6, paragraph (1), the NRA may order the licensee of power reactor operations who has made the notification to change the details of the relevant notification or suspend the change, limited to within thirty days from the day that it received the notification (within the extended period when the period prescribed in the second sentence of paragraph (4) has been extended pursuant to the provisions of the following paragraph).

ja-jp	７　原子力規制委員会は、第四項前段の規定による届出のあつた変更の内容が第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第四項後段に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、原子力規制委員会は、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
en-us	(7) When a considerable period of time is required for examining whether the details of the change for which the notification was made pursuant to the provisions of the first sentence of paragraph (4) comply with all of the items of Article 43-3-6, paragraph (1) and there are reasonable grounds to believe that the examination will not be completed within the period prescribed in the second sentence of paragraph (4), the NRA may extend the relevant period to a period that it considers reasonable. In this case, the NRA must notify the licensee of power reactor operations who has made the notification of the relevant extended period and the reason for the extension, without delay.

ja-jp	８　原子力規制委員会は、第一項本文の許可の申請に係る変更が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該変更についての同項本文の許可に係る審査を、他の発電用原子炉施設の同項本文の許可に係る審査に優先して行うことができる。
en-us	(8) When the NRA finds that the change pertaining to an application for the permission set forth in the main text of paragraph (1) is highly necessary for the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or power reactors, the NRA may prioritize the examination for the permission set forth in the main text of that paragraph with respect to the relevant change over the examination for the permission set forth in the main text of that paragraph with respect to other power reactor facilities.

ja-jp	（設計及び工事の計画の認可）
en-us	(Approval of Design and Construction Method)

ja-jp	第四十三条の三の九　発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画（以下この節において「設計及び工事の計画」という。）について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
en-us	Article 43-3-9 (1) A licensee of power reactor operations who seeks to carry out the construction work to install or modify power reactor facilities (except for those specified by the rules of the NRA as those that will not particularly hinder the prevention of disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or power reactors) must obtain the approval of the NRA regarding the construction plan including the design and construction method (hereinafter referred to as "design and construction plan" in this Section) before commencing the construction work as specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to unavoidable temporary work to be implemented in the event of loss of or damage to a part of the power reactor facilities or in the event of disasters or other emergencies.

ja-jp	２　前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
en-us	(2) When a person who has been granted the approval prescribed in the preceding Article seeks to change the design and construction plan, the person must obtain the approval of the NRA pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to a minor change specified by the rules of the NRA.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
en-us	(3) When the NRA finds that the application for the approval set forth in the preceding two paragraphs complies with both of the following items, the NRA must grant the approval set forth in the preceding two paragraphs:

ja-jp	一　その設計及び工事の計画が第四十三条の三の五第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであること。
en-us	(i) that the design and construction plan has obtained the permission set forth in Article 43-3-5, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article or has been notified pursuant to the provisions of paragraph (3) or the first sentence of paragraph (4) of that Article; and

ja-jp	二　発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。
en-us	(ii) that the power reactor facilities comply with the technical criteria set forth in Article 43-3-14.

ja-jp	４　前項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
en-us	(4) In the case referred to in the preceding paragraph, the specified equipment with the type certificate prescribed in Article 43-3-31, paragraph (1) whose type has been designated pursuant to the provisions of that paragraph is deemed to comply with the technical criteria set forth in item (ii) of the preceding paragraph.

ja-jp	５　発電用原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(5) When a licensee of power reactor operations carries out unavoidable temporary construction work pursuant to the provisions of the proviso to paragraph (1), the licensee must notify the NRA of this, without delay after commencing the construction work.

ja-jp	６　第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
en-us	(6) When a person who has obtained the approval set forth in paragraph (1) seeks to make a minor change specified by the rules of the NRA to the design and construction plan pursuant to the provisions of the proviso to paragraph (2), the person must notify the NRA of the changed design and construction plan without delay after changing the plan; provided, however, that this does not apply to the cases specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（設計及び工事の計画の届出）
en-us	(Notification of Design and Construction Plan)

ja-jp	第四十三条の三の十　発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。）であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。その設計及び工事の計画の変更（原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同様とする。
en-us	Article 43-3-10 (1) A licensee of power reactor operations who seeks to carry out the construction work to install or change power reactor facilities as specified in the rules of the NRA (limited to the cases specified by the rules of the NRA set forth in paragraph (1) of the preceding Article) must notify the NRA of the design and construction plan pursuant to the provisions of the rules of the NRA. The same applies when making a change to the design and construction plan (excluding a minor change specified by the rules of the NRA).

ja-jp	２　前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
en-us	(2) A person who has made the notification pursuant to the provisions of the preceding paragraph must not commence the construction work pertaining to the notification until thirty days have elapsed from the day that the notification was received.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
en-us	(3) When the NRA finds that the design and construction plan for which the notification was made pursuant to the provisions of paragraph (1) comply with both of the items of paragraph (3) of the preceding Article, the NRA may shorten the period prescribed in the preceding paragraph.

ja-jp	４　原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日（次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間）以内に限り、その設計及び工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
en-us	(4) When the NRA finds that the design and construction plan for which the notification was made pursuant to the provisions of paragraph (1) do not comply with any of the items of paragraph (3) of the preceding Article, the NRA may order the person who has made the notification to change or abolish the design and construction plan, limited to within thirty days from the day that the notification was received (within the extended period when the period prescribed in paragraph (2) has been extended pursuant to the provisions of the following paragraph).

ja-jp	５　原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
en-us	(5) When a considerable period of time is required for examining whether the design and construction plan for which the notification was made pursuant to the provisions of paragraph (1) complies with the items of paragraph (3) of the preceding Article and there are reasonable grounds to believe that the examination will not be completed within the period prescribed in paragraph (2), the NRA may extend the relevant period to a period that it considers reasonable. In this case, the NRA must notify the person who has made the notification of the relevant extended period and the reason for the extension, without delay.

ja-jp	６　前三項の場合において、第四十三条の三の三十一第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第三項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
en-us	(6) In the case set forth in the preceding three paragraphs, the specified equipment with the type certificate prescribed in Article 43-3-31, paragraph (1) whose type has been designated pursuant to the provisions of that paragraph is deemed to comply with the technical criteria set forth in paragraph (3), item (ii) of the preceding Article.

ja-jp	（使用前事業者検査等）
en-us	(Pre-Operational Inspection)

ja-jp	第四十三条の三の十一　発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
en-us	Article 43-3-11 (1) A licensee of power reactor operations must carry out an inspection regarding the power reactor facilities to be installed or changed, and must record and preserve the results of the inspection pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の検査（次項及び第四十三条の三の二十四第一項において「使用前事業者検査」という。）においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
en-us	(2) In the inspection set forth in the preceding paragraph (referred to as "pre-operational inspection" in the following paragraph and Article 43-3-24, paragraph (1)), the licensee must confirm that the power reactor facilities comply with both of the following items:

ja-jp	一　その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた設計及び工事の計画（同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。）又は前条第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画（同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従つて行われたものであること。
en-us	(i) that the construction work of the power reactor facilities has been carried out in compliance with the design and construction plan for which the approval set forth in Article 43-3-9, paragraph (1) or (2) has been obtained (including a plan for which a minor change specified by the rules of the NRA set forth in the proviso to the relevant paragraph has been made) or with the design and construction plan for which the notification pursuant to the provisions of paragraph (1) of the preceding Article has been made (including a plan for which a minor change specified by the rules of the NRA as referred to in the second sentence of that paragraph has been made); and

ja-jp	二　第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。
en-us	(ii) that the power reactor facilities comply with the technical criteria set forth in Article 43-3-14.

ja-jp	３　発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。ただし、第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
en-us	(3) A licensee of power reactor operations must not use the power reactor facilities until after receiving confirmation of the NRA through the nuclear regulatory inspection for pre-operational inspection that the power reactor facilities comply with both of the items of the preceding paragraph, pursuant to the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the case where the construction work under the proviso to Article 43-3-9, paragraph (1) has been conducted or in other cases specified by the rules of the NRA.

ja-jp	第四十三条の三の十二　削除
en-us	Article 43-3-12 Deleted

ja-jp	第四十三条の三の十三　削除
en-us	Article 43-3-13 Deleted

ja-jp	（発電用原子炉施設の維持）
en-us	(Maintenance of Power Reactor Facilities)

ja-jp	第四十三条の三の十四　発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
en-us	Article 43-3-14 A licensee of power reactor operations must maintain the power reactor facilities to comply with the technical criteria specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to power reactors for which the approval set forth in Article 43-3-34, paragraph (2) has been obtained, unless otherwise specified by the rules of the NRA.

ja-jp	第四十三条の三の十五　削除
en-us	Article 43-3-15 Deleted

ja-jp	（定期事業者検査）
en-us	(Periodic Licensee's Inspection)

ja-jp	第四十三条の三の十六　発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
en-us	Article 43-3-16 (1) A licensee of power reactor operations, pursuant to the rules of the NRA, must periodically carry out an inspection for the power reactor facilities, and record and preserve the results of the inspection, as specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to power reactors for which the approval set forth in Article 43-3-34, paragraph (2) has been obtained, unless otherwise specified by the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の検査（以下この条及び第四十三条の三の二十四第一項において「定期事業者検査」という。）においては、その発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
en-us	(2) In the inspection set forth in the preceding paragraph (hereinafter referred to as "periodic licensee's inspection" in this Article and Article 43-3-24, paragraph (1)) the licensee must confirm that the research and test reactor facilities conform to the technical criteria set forth in Article 43-3-14.

ja-jp	３　発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
en-us	(3) When the periodic licensee's inspection is completed or when otherwise specified by the rules of the NRA, a licensee of power reactor operations must report the fact to the NRA without delay.

ja-jp	４　定期事業者検査を行う発電用原子炉設置者は、当該定期事業者検査の際、発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会に報告しなければならない。
en-us	(4) When a licensee of power reactor operations that conducts the periodic licensee's inspection, finds at the time of the relevant inspection that there is a part in the power reactor facilities specified by the rules of the NRA that is likely to cease to comply with the technical criteria set forth in Article 43-3-14 after the elapse of a certain period of time, the licensee, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must evaluate the time when the relevant part is expected to cease to comply with the technical criteria set forth in that Article and other particulars specified by the rules of the NRA, and record and preserve the results of the evaluation, and at the same time, make a report to the NRA concerning the particulars specified by the rules of the NRA.

ja-jp	第四十三条の三の十七　発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。
en-us	Article 43-3-17 A licensee of power reactor operations, pursuant to the rules of the NRA, must create an operation plan for the power reactors pertaining to their installation and notify the NRA of the plan. The same applies when changes are made to the plan; provided, however, that this does not apply to the power reactors for which the approval set forth in Article 43-3-34, paragraph (2) has been obtained.

ja-jp	（合併及び分割）
en-us	(Merger and Split)

ja-jp	第四十三条の三の十八　発電用原子炉設置者である法人の合併の場合（発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
en-us	Article 43-3-18 (1) In the case of a merger of corporations that are licensees of power reactor operations (except in the case of a merger between a corporation that is a licensee of power reactor operations and a corporation that is not a licensee of power reactor operations, and where the corporation that is the licensee of power reactor operations continues to exist) or in the case of a split of corporations that are licensees of power reactor operations (limited to the case that the entirety of the power reactor facilities, nuclear fuel material, and material contaminated by nuclear fuel material pertaining to the permission is to be succeeded to), when the approval of the NRA has been obtained for the merger or the split, the corporation that is to continue to exist after the merger, the corporation that has been established by the merger, or the corporation that has succeeded to the entirety of the relevant power reactor facilities, nuclear fuel material, and material contaminated by nuclear fuel material through the split, is to succeed to the status of the licensee of power reactor operations.

ja-jp	２　第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。
en-us	(2) The provisions of Article 43-3-6, paragraph (1), items (i) through (iii), and item (v), and paragraph (3), and Article 43-3-7 apply mutatis mutandis to the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	第四十三条の三の十九　発電用原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
en-us	Article 43-3-19 (1) In the case of an inheritance with regard to a licensee of power reactor operations, the heir is to succeed to the status of the licensee of power reactor operations.

ja-jp	２　前項の規定により発電用原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(2) The heir who has succeeded to the status of the licensee of power reactor operations pursuant to the provisions of the preceding paragraph must notify the NRA of the inheritance within thirty days from the day of the inheritance, with a document certifying the fact.

ja-jp	（許可の取消し等）
en-us	(Rescission of the Permission)

ja-jp	第四十三条の三の二十　原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すことができる。
en-us	Article 43-3-20 (1) When a licensee of power reactor operations fails to commence the operation of its power reactors within the period specified by the rules of the NRA, or suspends the operation for more than one year continuously, without legitimate grounds, the NRA may rescind the permission set forth in Article 43-3-5, paragraph (1).

ja-jp	２　原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。
en-us	(2) When a licensee of power reactor operations falls under any of the following items, the NRA may rescind the permission set forth in Article 43-3-5, paragraph (1), or specify a period not exceeding one year and order suspension of the operation for that period:

ja-jp	一　第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
en-us	(i) When a licensee of power reactor operations comes to fall under any of Article 43-3-7, items (ii) through (iv);

ja-jp	二　第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
en-us	(ii) When the licensee has changed a particular for which the licensee is required to obtain permission pursuant to the provisions of the main text of Article 43-3-8, paragraph (1), without obtaining the permission;

ja-jp	三　第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iii) When the licensee has violated the provisions of the second sentence of Article 43-3-8, paragraph (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (6) of that Article;

ja-jp	四　第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iv) When the licensee has violated an order under the provisions of Article 43-3-23;

ja-jp	五　第四十三条の三の二十四第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(v) When the licensee has violated the provisions of Article 43-3-24, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	六　第四十三条の三の二十六第二項において準用する第四十三条の規定による命令に違反したとき。
en-us	(vi) When the licensee has violated an order under the provisions of Article 43 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-3-26, paragraph (2);

ja-jp	七　第四十三条の三の二十七第一項の規定に違反したとき。
en-us	(vii) When the licensee has violated the provisions of Article 43-3-27, paragraph (1);

ja-jp	八　第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(viii) When the licensee has violated an order under the provisions of Article 12-2, paragraph (3) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-3-27, paragraph (2);

ja-jp	九　第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
en-us	(ix) When the licensee has violated the provisions of Article 12-2, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-3-27, paragraph (2);

ja-jp	十　第四十三条の三の二十八第一項の規定に違反したとき。
en-us	(x) When the licensee has violated the provisions of Article 43-3-28, paragraph (1);

ja-jp	十一　第四十三条の三の二十八第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xi) When the licensee has violated an order under the provisions of Article 12-5 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-3-28, paragraph (2);

ja-jp	十二　第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の規定に違反して発電用原子炉を運転したとき。
en-us	(xii) When the licensee has operated a power reactor in violation of Article 43-3-32, paragraph (1) or (3);

ja-jp	十三　第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xiii) When the licensee has violated an order issued under Article 43-3-32, paragraph (9);

ja-jp	十四　第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。
en-us	(xiv) When the licensee has decommissioned a power reactor in violation of the provisions of Article 43-3-34, paragraph (1);

ja-jp	十五　第四十三条の三の三十四第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xv) When the licensee has violated the provisions of Article 43-3-34, paragraph (2);

ja-jp	十六　第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xvi) When the licensee has violated the provisions of Article 58, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	十七　第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xvii) When the licensee has violated the provisions of Article 59, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (4) of that Article;

ja-jp	十八　第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xviii) When the licensee has violated the provisions of Article 59-2, paragraph (2);

ja-jp	十九　第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xix) When the licensee has violated the provisions of Article 61-8, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	二十　第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
en-us	(xx) When the licensee has violated the conditions set forth in Article 62-2, paragraph (1) or (2);

ja-jp	二十一　原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
en-us	(xxi) When the licensee has violated the provisions of Article 6 of the Act on Compensation for Nuclear Damage; or

ja-jp	二十二　原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xxii) When the licensee has violated an order under the provisions of Article 7, paragraph (4), Article 8, paragraph (5), Article 9, paragraph (7), Article 11, paragraph (6), or Article 13-2, paragraph (2) of the Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness.

ja-jp	第四十三条の三の二十一　発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
en-us	Article 43-3-21 Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, the licensee of power reactor operations must record the particulars specified by the rules of the NRA concerning the operation of the power reactors and other particulars concerning the use of power reactor facilities, and keep this record at the factory or place of activity.

ja-jp	（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）
en-us	(Measures to Be Taken for Operational Safety and Physical Security of Specified Nuclear Fuel Materials)

ja-jp	第四十三条の三の二十二　発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置（重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を講じなければならない。
en-us	Article 43-3-22 (1) A licensee of power reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must take necessary measures for operational safety concerning the following particulars (including the particulars concerning measures to be taken in the event of a severe accident):

ja-jp	一　発電用原子炉施設の保全
en-us	(i) maintenance of the power reactor facilities;

ja-jp	二　発電用原子炉の運転
en-us	(ii) operation of the power reactors;

ja-jp	三　核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。）
en-us	(iii) transport, storage, or disposal of nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material (regarding transport and disposal, limited to transport or disposal carried out in the premises of the factory or place of activity where the power reactor facilities have been installed; the same applies in paragraph (1) of the following Article).

ja-jp	２　発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
en-us	(2) A licensee of power reactor operations who handles specified nuclear fuel material at a factory or place of activity where power reactor facilities have been installed, if specified by Cabinet Order, must take physical security measures pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	（施設の使用の停止等）
en-us	(Suspension of the Use of Facilities)

ja-jp	第四十三条の三の二十三　原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
en-us	Article 43-3-23 (1) When the NRA finds that the position, structure, or equipment of the power reactor facilities does not comply with the criteria set forth in Article 43-3-6, paragraph (1), item (iv), that the power reactor facilities do not comply with the technical criteria set forth in Article 43-3-14, or that the measures pertaining to the maintenance of the power reactor facilities, the operation of the power reactors, or the transport, storage, or disposal of nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material are in violation of the provisions of the rules of the NRA based on the provisions of paragraph (1) of the preceding Article, the NRA may order the relevant licensee of power reactor operations to suspend the use, modify, repair or change the location of the power reactor facilities, designate a method for operating the power reactors or, order other necessary operational safety measures to be taken.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。
en-us	(2) When the NRA finds that the physical security measures are in violation of the provisions of the rules of the NRA based on the provisions of paragraph (2) of the preceding Article, the NRA may order the relevant licensee of power reactor operations to take corrective measures, etc.

ja-jp	第四十三条の三の二十四　発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定（発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 43-3-24 (1) A licensee of power reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must establish safety regulations (including provisions concerning safety training for the operation of power reactors, pre-operational inspection, and periodic licensee's inspection; hereinafter the same applies in this Article) and obtain the approval of the NRA before commencing the construction work to install the power reactor facilities. The same applies when making changes to the regulations.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
en-us	(2) When the NRA finds that the safety regulations fall under any of the following items, the NRA must not grant the approval set forth in the preceding paragraph:

ja-jp	一　第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。
en-us	(i) that the safety regulations have not obtained the permission set forth in Article 43-3-5, paragraph (1) or Article 43-3-8, paragraph (1), or have not been notified pursuant to the provisions of paragraph (3) or the first sentence of paragraph (4) of that Article; or

ja-jp	二　核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
en-us	(ii) that the safety regualtions are not sufficient for preventing disasters resulting from nuclear fuel material or material contaminated by nuclear fuel material, or power reactors.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
en-us	(3) When the NRA finds that it is necessary for preventing disasters resulting from nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or power reactors, the NRA may order the relevant licensee of power reactor operations to change the safety regulations.

ja-jp	４　発電用原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
en-us	(4) A licensee of power reactor operations and their employees must observe the safety regulations.

ja-jp	（発電用原子炉の譲受け等）
en-us	(Aquiring Power Reactors)

ja-jp	第四十三条の三の二十五　発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	Article 43-3-25 (1) A person who seeks to aquire power reactors or the entire facilities that include power reactors from a licensee of power reactor operations must obtain the permission of the NRA, pursuant to the provisions of Cabinet Order.

ja-jp	２　第四十三条の三の六及び第四十三条の三の七の規定は、前項の許可に準用する。
en-us	(2) The provisions of Article 43-3-6 and Article 43-3-7 apply mutatis mutandis to the permission set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	３　第一項の許可を受けて発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。
en-us	(3) A person who, with the permission set forth in paragraph (1), has acquired power reactors or the entire facilities that include power reactors from a licensee of power reactor operations is to succeed to the status of the licensee of power reactor operations with respect to the relevant power reactors.

ja-jp	（発電用原子炉主任技術者）
en-us	(Chief Engineer of Power Reactors)

ja-jp	第四十三条の三の二十六　発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者を選任しなければならない。
en-us	Article 43-3-26 (1) A licensee of power reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must appoint a chief engineer of power reactors from among the persons who have a license for chief engineer of power reactors set forth in Article 41, paragraph (1) and have work experience specified by the rules of the NRA, to have the chief engineer of power reactors supervise operational safety concerning the operation of power reactors.

ja-jp	２　第四十条第二項、第四十二条及び第四十三条の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。この場合において、第四十条第二項及び第四十三条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第四十二条第二項中「試験研究用等原子炉の」とあるのは「発電用原子炉の」と読み替えるものとする。
en-us	(2) The provisions of Article 40, paragraph (2), Article 42, and Article 43 apply mutatis mutandis to chief engineers of power reactors set forth in the preceding paragraph. In this case, the term "licensee of research and test reactor operations" in Article 40, paragraph (2) and Article 43 is deemed to be replaced with "licensee of power reactor operations" and the term "research and test reactors" in Article 42, paragraph (2) is deemed to be replaced with "power reactors."

ja-jp	（核物質防護規定）
en-us	(Provisions for the Physical Security of Nuclear Materials)

ja-jp	第四十三条の三の二十七　発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 43-3-27 (1) In the case prescribed in the provisions of Article 43-3-22, paragraph (2), the licensee of power reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must establish the provisions for the physical security of nuclear materials and obtain the approval of the NRA before commencing the handling of specified nuclear fuel material. The same applies when making changes to the provisions.

ja-jp	２　第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二十七第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み替えるものとする。
en-us	(2) The provisions of Article 12-2, paragraph (2) through (4) apply mutatis mutandis to the provisions for the physical security of nuclear materials set forth in the preceding paragraph. In this case, the term "the preceding paragraph" in paragraph (2) of the same Article is deemed to be replaced with "Article 43-3-27, paragraph (1)" and the term "licensee of refining" in paragraphs (3) through (4) of that Article is deemed to be replaced with "licensee of power reactor operations."

ja-jp	（核物質防護管理者）
en-us	(Nuclear Material Physical Security Manager)

ja-jp	第四十三条の三の二十八　発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の二十二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
en-us	Article 43-3-28 (1) In the case prescribed in the provisions of Article 43-3-22, paragraph (2), the licensee of power reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must appoint a nuclear material physical security manager, from among the persons who satisfy the requirements specified by the rules of the NRA related to the knowledge, etc. in handling specified nuclear fuel material, etc., to have the nuclear material physical security manager manage the activity related to the physical security of specified nuclear fuel material in a consistent manner.

ja-jp	２　第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替えるものとする。
en-us	(2) The provisions of Article 12-3, paragraph (2), Article 12-4, and Article 12-5 apply mutatis mutandis to the nuclear material physical security manager set forth in the preceding paragraph. In this case, the terms "licensee of refining" and "refining facilities" in these provisions are deemed to be replaced with "licensee of power reactor operations" and "power reactor facilities," respectively.

ja-jp	（発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価）
en-us	(Evaluation for Improving the Safety of Power Reactor Facilities)

ja-jp	第四十三条の三の二十九　発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
en-us	Article 43-3-29 (1) A licensee of power reactor operations, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must conduct self-evaluation of the safety of the power reactor facilities at each time specified by the rules of the NRA for improving the safety of the power reactor facilities; provided, however, that this does not apply to power reactors when the approval set forth in Article 43-3-34, paragraph (2) has been obtained, unless otherwise specified by the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
en-us	(2) The evaluation set forth in the preceding paragraph is conducted by investigating and analyzing the following particulars and making a comprehensive evaluation of the safety of the relevant power reactor facilities as a whole, by taking into consideration the results of the investigation and analysis:

ja-jp	一　発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止（以下この号において「事故の発生の防止等」という。）のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する事項
en-us	(i) when having taken the following measures for the purpose of preventing the occurrence and extension of possible accidents at power reactor facilities (hereinafter referred to as "prevention, etc. of accidents" in this item), the relevant measures and the particualrs concerning the effects of the measures for the prevention, etc. of accidents:

ja-jp	イ　第四十三条の三の十四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
en-us	(a) installing equipment or apparatus contributing to the prevention, etc. of accidents other than the equipment or apparatus specified in the technical criteria set forth in Article 43-3-14 as those required to be installed;

ja-jp	ロ　保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による事故の発生の防止等を着実に実施するための体制を整備すること。
en-us	(b) developing a system for steadily taking measures for the prevention, etc. of accidents, such as through increasing the number of personnel for ensuring operational safety and enhancing safety training;

ja-jp	二　前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
en-us	(ii) when there is a possibility of a severe accident occurring in spite of having taken the measures listed in sub-item (a) and (b) of the preceding item, the particulars concerning the possibility.

ja-jp	３　発電用原子炉設置者は、第一項の評価を実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項（第五項において「評価の結果等」という。）を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
en-us	(3) When a licensee of power reactor operations has conducted the evaluation set forth in paragraph (1), the licensee must notify the NRA of the results of the evaluation, methods of investigation, analysis, and rating for the evaluation, and the particulars specified by the rules of the NRA (referred to as the "results of the evaluation, etc." in paragraph (5)), pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to power reactors when the approval set forth in Article 43-3-34, paragraph (2) has been obtained, unless otherwise specified by the rules of the NRA.

ja-jp	４　原子力規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
en-us	(4) When the NRA finds that methods of investigation, analysis, and rating for the evaluation, among the particulars that was notified pursuant to the provisions of the preceding paragraph, do not comply with the methods specified by the rules of the NRA, the NRA may order the licensee of power reactor operations who has given the notification to change the methods of investigation, analysis, or rating for the evaluation.

ja-jp	５　発電用原子炉設置者は、第三項の規定による届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
en-us	(5) When a licensee of power reactor operations has given a notification pursuant to the provisions of paragraph (3), the licensee is to make public the results of the evaluation, etc. that the licensee has given a notification of, pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	（発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明）
en-us	(Type Certificate for Design of Specified Equipment for Power Reactor Facilities)

ja-jp	第四十三条の三の三十　原子力規制委員会は、申請により、格納容器、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの（以下「特定機器」という。）の型式の設計について型式証明を行う。
en-us	Article 43-3-30 (1) The NRA, upon application, grants a type certificate for the type design of the containment vessel, emergency power supply system, and other machines or equipment for nuclear power reactor facilities that are specified by the rules of the NRA (hereinafter referred to as "specified equipment").

ja-jp	２　原子力規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る特定機器の型式の設計が第四十三条の三の六第一項第四号の基準（技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。）に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
en-us	(2) When the application set forth in the preceding paragraph is made, if the NRA finds that the type design of the specified equipment for which the application is made complies with the criteria set forth in Article 43-3-6, paragraph (1), item (iv) (limited to the part related to the technical criteria; hereinafter the same applies in this Article), the NRA must grant the type certificate set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	３　その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の特定機器の設計の変更をしようとするときは、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。第四十三条の三の六第一項第四号の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
en-us	(3) When a person who has obtained the type certificate for their type design seeks to change the type design of the specified equipment, the person must obtain the approval of the NRA. The same applies in the case that the criteria set forth in Article 43-3-6, paragraph (1), item (iv) have been changed and the specified equipment of the type that obtained a type certificate for its type design has ceased to comply with the criteria set forth in that item.

ja-jp	４　原子力規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
en-us	(4) When the application for the approval set forth in the preceding paragraph is made, the NRA is to examine whether the design for which the application is made complies with the criteria set forth in Article 43-3-6, paragraph (1), item (iv) and if the NRA finds that the relevant design complies with the criteria, it must grant the approval.

ja-jp	５　原子力規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。
en-us	(5) When the specified equipment of the type that obtained a type certificate for its type design has ceased to comply with the criteria set forth in Article 43-3-6, paragraph (1), item (iv), the NRA may rescind the type certificate.

ja-jp	６　第一項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
en-us	(6) The procedures for granting the certificate set forth in paragraph (1) and any other necessary particulars pertaining to the type certificate are specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定）
en-us	(Designation of the Type of Specified Equipment for Power Reactor Facilities)

ja-jp	第四十三条の三の三十一　原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第一項の型式証明を受けた設計に係る特定機器（以下「型式設計特定機器」という。）をその型式について指定する。
en-us	Article 43-3-31 (1) For the purpose of improving the safety of power reactor facilities, the NRA, upon application, designates the type of the specified equipment which obtained the type certificate for its design as set forth in paragraph (1) of the preceding Article (hereinafter referred to as "specified equipment with the type certificate").

ja-jp	２　前項の指定の申請は、本邦に輸出される型式設計特定機器について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
en-us	(2) The application for the designation set forth in the preceding paragraph may also be made by a person who manufactures the relevant specified equipment with the type certificate on a regular basis in foreign countries, or a person who has concluded an agreement to purchase the relevant specified equipment with type certificate from the relevant person and who exports the relevant specified equipment with the type certificate to Japan on a regular basis.

ja-jp	３　第一項の指定は、申請に係る当該型式設計特定機器が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。
en-us	(3) The designation set forth in paragraph (1) is made by judging whether the relevant specified equipment with the type certificate for which an application is made falls under all of the following items:

ja-jp	一　前条第一項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。
en-us	(i) that the equipment is based on the design for which the type certificate was obtained as set forth in paragraph (1) of the preceding Article;

ja-jp	二　第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しているものであること。
en-us	(ii) that the equipment complies with the technical criteria set forth in Article 43-3-14;

ja-jp	三　均一性を有するものであること。
en-us	(iii) that the equipment demonstrates uniformity.

ja-jp	４　第一項の指定は、当該型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
en-us	(4) The designation set forth in paragraph (1) may be made by limiting the scope in which the relevant specified equipment with the type certificate may be used or by attaching conditions.

ja-jp	５　原子力規制委員会は、その型式について指定を受けた型式設計特定機器が第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
en-us	(5) When the NRA finds that the specified equipment with the type certificate that obtained a type certificate for its type has ceased to fall under any of the items of paragraph (3), the NRA may rescind the designation.

ja-jp	６　前項の規定によるほか、原子力規制委員会は、指定外国機器製造者等（第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する型式設計特定機器の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。
en-us	(6) Beyond what is provided for in the preceding paragraph, when a designated equipment manufacturer, etc. in foreign countries (meaning a person prescribed in paragraph (2) who has obtained the designation set forth in paragraph (1) for the type of specified equipment with the type certificate that the person manufactures or exports; hereinafter the same applies in this paragraph) falls under any of the following items, the NRA may rescind the designation set forth in paragraph (1) for the designated equipment manufacturer, etc. in foreign countries:

ja-jp	一　指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反したとき。
en-us	(i) when a designated equipment manufacturer, etc. in foreign countries has violated the provisions of the rules of the NRA based on the provisions of the following paragraph;

ja-jp	二　原子力規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
en-us	(ii) in the case that the NRA finds it necessary for enforcing this Act and has requested the designated equipment manufacturer, etc. in foreign countries to make a report on their activity, and the manufacturer does not make a report or makes a false report;

ja-jp	三　原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
en-us	(iii) in the case that the NRA finds it particularly necessary for enforcing this Act and seeks to have its staff member inspect the specified equipment with the type certificate designated for its type, books, documents and any other articles, and question the relevant person, at the office or other places of activity of the designated equipment manufacturer, etc. in foreign countries, or at any other place where the relevant specified equipment with the type certificate is believed to be located, when the relevant person refuses, obstructs, or avoids the inspection, or fails to make a statement or makes a false statement in response to a question.

ja-jp	７　第一項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
en-us	(7) The procedures for the designation set forth in paragraph (1) and any other necessary particulars pertaining to the designation of the type are specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（発電用原子炉施設の劣化の管理等）
en-us	(Management of Deterioration of Power Reactor Facilities)

ja-jp	第四十三条の三の三十二　発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して三十年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該三十年を超えて運転しようとする期間（十年以内に限る。）における当該発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画（以下この条において「長期施設管理計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
en-us	Article 43-3-32 (1) A licensee of a nuclear power reactor who intends to operate a reactor it has installed beyond 30 years from the date on which it first obtained the confirmation set forth in Article 43-3-11, paragraph (3), must, pursuant to the provisions of the regulations of the Nuclear Regulation Authority (NRA), in advance formulate a plan for managing the deterioration of the relevant nuclear power reactor facility during the intended period of extended operation (not to exceed 10 years) and obtain authorization from the NRA. This plan is hereinafter referred to in this Article as the ･gLong-Term Facility Management Plan.･h

ja-jp	２　長期施設管理計画には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第五項の規定により実施した劣化評価（発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。）の方法及びその結果、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。
en-us	(2) The Long-Term Facility Management Plan must, in accordance with the regulations of the NRA, specify the duration of the plan, the method and results of the assessment of deterioration conducted under paragraph 5 (meaning a technical assessment of the condition of deterioration of the nuclear power reactor facility; the same applies hereinafter in this Article), the measures necessary to manage such deterioration, and other matters as prescribed by the regulations of the NRA.

ja-jp	３　第一項の認可を受けた者は、当該認可を受けた長期施設管理計画（次項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの）の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該期間を超えて運転しようとする期間（十年以内に限る。）における長期施設管理計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この項の認可を受けた者が、当該認可を受けた長期施設管理計画（次項又は第七項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの）の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときも、同様とする。
en-us	(3) A person who has obtained authorization under paragraph (1) and intends to operate the nuclear power reactor beyond the period specified in the authorized Long-Term Facility Management Plan (as amended under paragraph (4) or (7), if applicable) must, in accordance with regulations of the Nuclear Regulation Authority, formulate in advance a Long-Term Facility Management Plan for the intended period of extended operation (not exceeding ten years) and obtain authorization from the Nuclear Regulation Authority. The same requirement applies where a person who has received authorization under this paragraph intends to operate the reactor beyond the period specified in the plan as authorized under this paragraph (as amended under paragraph (4) or (7), if applicable).

ja-jp	４　第一項又は前項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画の変更（原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
en-us	(4) A person who has obtained the authorization under paragraph (1) or (3) and seeks to amend the approved Long-Term Facility Management Plan (except for minor changes as prescribed by the regulations of the NRA) must obtain authorization for the amendment from the NRA in accordance with those regulations.

ja-jp	５　発電用原子炉設置者は、長期施設管理計画を定め、又は長期施設管理計画に記載された事項のうち発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項その他の原子力規制委員会規則で定める事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、劣化評価を実施しなければならない。
en-us	(5) A licensee of a nuclear power reactor, who establishes a Long-Term Facility Management Plan or seeks to amend any important matters therein related to the measures necessary for managing deterioration of the reactor facility, or other matters as prescribed by the regulations of the NRA, must conduct an assessment of deterioration pursuant to those regulations.

ja-jp	６　原子力規制委員会は、第一項、第三項又は第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。
en-us	(6) The NRA must not authorize any application under paragraph (1), (3), or (4) unless it finds that all of the following conditions are met:

ja-jp	一　劣化評価の方法が、発電用原子炉施設の劣化の状況を適確に評価するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(i) The method of deterioration assessment conforms to the standards prescribed by the regulations of the NRA as standards for accurately assessing the condition of deterioration of the nuclear power reactor facility;

ja-jp	二　長期施設管理計画の期間における発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
en-us	(ii) The measures required for managing deterioration during the plan･fs effective period do not hinder the prevention of hazards involving nuclear fuel material, material contaminated by nuclear fuel material, or the nuclear power reactor;

ja-jp	三　発電用原子炉施設が、長期施設管理計画の期間における運転に伴い生ずる当該発電用原子炉施設の劣化の状況を踏まえ、当該期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iii) That the nuclear power reactor facility, based on the condition of deterioration resulting from operation during the period of the Long-Term Facility Management Plan, conforms to the standards prescribed by the regulations of the NRA as criteria for ensuring safety during that period.

ja-jp	７　第一項又は第三項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期施設管理計画について、第四項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(7) A person who has obtained the authorization referred to in paragraph (1) or (3) and makes a minor amendment to the approved Long-Term Facility Management Plan, as defined by the regulations of the NRA, must notify the NRA of the amendment in accordance with those regulations.

ja-jp	８　発電用原子炉設置者は、第一項又は第三項の認可を受けた長期施設管理計画（第四項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第六十一条の二の二第一項第三号ホにおいて同じ。）に従つて、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講じなければならない。
en-us	(8) A licensee of a nuclear power reactor must implement the measures necessary to manage deterioration of the nuclear power reactor facility in accordance with the authorized Long-Term Facility Management Plan referred to in paragraph (1) or (3), as amended where applicable pursuant to paragraph (4) or (7). The same applies in Article 61-2-2, paragraph (1), and item (iii) (e).

ja-jp	９　原子力規制委員会は、第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合その他の場合において発電用原子炉施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が同項第二号に規定する基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、発電用原子炉施設が同項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、又は発電用原子炉設置者が前項の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、劣化評価の実施、長期施設管理計画の変更その他発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を命ずることができる。
en-us	(9) If the Nuclear Regulation Authority determines that a change has been made to the standards under item (i) of paragraph (6), or otherwise finds it necessary to require a new assessment of deterioration in order to ensure proper management of deterioration; or determines that the measures in the plan do not conform, or are likely to cease to conform, to the standards under item (ii) of paragraph (6); or that the facility does not conform, or is likely to cease to conform, to the standards under item (iii) of paragraph (6); or that the licensee is in violation of the preceding paragraph, the Nuclear Regulation Authority may order the licensee to conduct an assessment of deterioration, revise the Long-Term Facility Management Plan, or take other necessary measures to manage the deterioration of the nuclear power reactor facility.

ja-jp	（廃止措置実施方針）
en-us	(Measures Associated with Decommissioning of Power Reactors)

ja-jp	第四十三条の三の三十三　発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置（以下この節において「廃止措置」という。）を実施するための方針（以下この条において「廃止措置実施方針」という。）を作成し、これを公表しなければならない。
en-us	Article 43-3-33 (1) When a licensee of power reactor operations seeks to commence operation of their power reactor, the licensee must create and make public a decommissioning implementation policy (hereinafter referred to as "decommissioning implementation policy" in this Article) for implementing the measures (hereinafter referred to as "decommissioning measures" in this Section) associated with the decommissioning of power reactors specified by the rules of the NRA, including dismantlement of the power reactor, transfer of nuclear fuel material, removal of contamination caused by nuclear fuel material, and disposal of material contaminated by nuclear fuel material.

ja-jp	２　廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
en-us	(2) In the decommissioning implementation policy, necessary particulars for implementing the decommissioning measures, including the expected amount of material contaminated by nuclear fuel material to be disposed of, estimated cost of decommissioning measures, and the methods of procurement of funds must be specified.

ja-jp	３　発電用原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
en-us	(3) When a licensee of power reactor operations makes changes to its decommissioning implementation policy, the licensee must make public the changed policy without delay.

ja-jp	４　前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
en-us	(4) Beyond what is provided for in the preceding three paragraphs, necessary particulars concerning the decommissioning implementation policy are specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（発電用原子炉の廃止に伴う措置）
en-us	(Measures Associated with Decommissioning of Power Reactors)

ja-jp	第四十三条の三の三十四　発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
en-us	Article 43-3-34 (1) When a licensee of power reactor operations seeks to decommission the power reactors, the licensee must take decommissioning measures.

ja-jp	２　発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
en-us	(2) When a licensee of power reactor operations seeks to take decommissioning measures, the licensee must draw up a plan concerning the decommissioning measures (hereinafter referred to as "decommissioning plan" in the following Article) in advance, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, and obtain the approval of the NRA.

ja-jp	３　第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第四十三条の三の五第一項の許可は、第四十三条の三の三十四第二項の認可に係る発電用原子炉について」と読み替えるものとする。
en-us	(3) The provisions of Article 12-6, paragraph (3) through (9) apply mutatis mutandis to the decommissioning measures of a licensee of power reactor operations. In this case, the term "the preceding paragraph" in paragraph (3) of the same Article is deemed to be replaced with "Article 43-3-34, paragraph (2)"; the term "the preceding two paragraphs" in paragraph (4) of that Article is deemed to be replaced with "Article 43-3-34, paragraph (2) and the preceding paragraph"; the term "paragraph (2)" in paragraphs (5) and (6) of that Article is deemed to be replaced with "Article 43-3-34, paragraph (2)"; the phrase "or material contaminated by nuclear fuel material" in paragraph (7) of that Article is deemed to be replaced with ", material contaminated by nuclear fuel material, or power reactors"; and the phrase "the designation set forth in Article 3, paragraph (1) ceases to be effective" in paragraph (9) of that Article is deemed to be replaced with "the permission set forth in Article 43-3-5, paragraph (1) ceases to be effective with respect to power reactors pertaining to the approval set forth in Article 43-3-34, paragraph (2)."

ja-jp	（許可の取消し等に伴う措置）
en-us	(Measures Associated with Rescission of the Permission)

ja-jp	第四十三条の三の三十五　発電用原子炉設置者が第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等（第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。）は、第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六、第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十九までの規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。
en-us	Article 43-3-35 (1) When a licensee of power reactor operations has had their permission rescinded pursuant to the provisions of Article 43-3-20, paragraph (1) or (2), or when a licensee of power reactor operations has dissolved or died, and there is no inheritance pursuant to the provisions of Article 43-3-18, paragraph (1) or Article 43-3-19, paragraph (1), the former licensee of power reactor operations, etc. (meaning the liquidator, bankruptcy trustee, or a person who controls the inherited property in lieu of the heir when the licensee of power reactor operations who has had their permission rescinded pursuant to the provisions of Article 43-3-20, paragraph (1) or (2) has dissolved or died, and there is no inheritance pursuant to the provisions of Article 43-3-18, paragraph (1) or Article 43-3-19, paragraph (1); the same applies hereinafter) is deemed to be the licensee of power reactor operations regarding the application of the provisions of Article 43-3-14, Article 43-3-16, Articles 43-3-21 through 43-3-24, and Articles 43-3-26 through 43-3-29 (including penal provisions pertaining to these provisions) for the period until the confirmation prescribed in Article 12-7, paragraph (9) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (4) is obtained.

ja-jp	２　旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
en-us	(2) Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, the former licensee of power reactor operations, etc. must draw up a decommissioning plan and apply for the approval of the NRA within the period specified by the rules of the NRA from the date that the licensee's permission as a licensee of power reactor operations was rescinded pursuant to the provisions of Article 43-3-20, paragraph (1) or (2), or the date of dissolution or death of the licensee of power reactor operations.

ja-jp	３　旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
en-us	(3) The former licensee of power reactor operations, etc. must not take decommissioning measures for the period until the licensee obtains the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	４　第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「発電用原子炉設置者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六及び第四十三条の三の二十九」と読み替えるものとする。
en-us	(4) The provisions of Article 12-7, paragraphs (4) through (9) apply mutatis mutandis to the decommissioning measures of the former licensee of power reactor operations, etc., and the provisions of Article 22-9, paragraph (4) apply mutatis mutandis to the former licensee of power reactor operations, etc. In this case, the term "paragraph (2)" in these provisions is deemed to be replaced with "Article 43-3-35, paragraph (2)"; the term "paragraph (4) of the preceding Article" in Article 12-7, paragraph (5) is deemed to be replaced with "paragraph (4) of the preceding Article as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-3-34, paragraph (3)"; the phrase "or material contaminated by nuclear fuel material" in paragraph (8) of that Article is deemed to be replaced with ", material contaminated by nuclear fuel material, or power reactors"; the term "paragraph (8) of the preceding Article" in paragraph (9) of that Article is deemed to be replaced with "paragraph (8) of the preceding Article as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-3-34, paragraph (3)"; the term "paragraph (1)" in Article 22-9, paragraph (4) is deemed to be replaced with "Article 43-3-35, paragraph (1)," the term "as the licensee of fabrication or enrichment activity" is deemed to be replaced with "as the licensee of power reactor operations," and the term "Article 16-4, Article 16-5, and Article 22-7-2" is deemed to be replaced with "Article 43-3-14, Article 43-3-16, and Article 43-3-29."

ja-jp	第五章　貯蔵の事業に関する規制
en-us	Chapter V Regulation on the Storage Activities

ja-jp	（事業の許可）
en-us	(Permission for the Activities)

ja-jp	第四十三条の四　使用済燃料（実用発電用原子炉（発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。）その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の五及び第七十八条第十六号の二において同じ。）の貯蔵（試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備（以下「使用済燃料貯蔵設備」という。）において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。）の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
en-us	Article 43-4 (1) A person who seeks to carry out an activity for storage of spent fuel (limited to spent fuel pertaining to commercial power reactors (power reactors other than the reactors specified by the Cabinet Order set forth in Article 2, paragraph (5)) or any other reactors specified by Cabinet Order as reactors that are, as a result of their operation, likely to generate spent fuel exceeding the storage capacity of storage equipment inside the power reactor facilities; hereinafter the same applies in this Chapter, Article 60, paragraph (1), Article 77, item (vi)-5, and Article 78, item (xvi)-2) (excluding storage carried out by a licensee of research and test reactor operations, an operator of a foreign nuclear vessel, licensee of power reactor operations, a person who has obtained the designation set forth in Article 44, paragraph (1), and a person who has obtained the permission set forth in Article 52, paragraph (1), at research and test reactor facilities, power reactor facilities, reprocessing facilities prescribed in Article 44, paragraph (2), item (ii), and storage facilities prescribed in Article 52, paragraph (2), item (viii) that are annexed to usage facilities prescribed in item (viii) of that paragraph, and limited to storage carried out at storage facilities with a storage capacity not less than that specified by Cabinet Order (hereinafter referred to as "spent fuel storage facilities"); hereinafter such storage of spent fuel is simply referred to as "storage of spent fuel") must obtain the permission of the NRA pursuant to the provisions of Cabinet Order.

ja-jp	２　前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
en-us	(2) A person who seeks to obtain the permission set forth in the preceding paragraph must submit an application form stating the following particulars to the NRA:

ja-jp	一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
en-us	(i) the name and address of the applicant and, in the case of a corporation, the name of its representative;

ja-jp	二　使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設（以下「使用済燃料貯蔵施設」という。）を設置する事業所の名称及び所在地
en-us	(ii) the name and location of the place of activity where the spent fuel storage equipment and auxiliary facilities (hereinafter referred to as "spent fuel storage facilities") are to be installed;

ja-jp	三　貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力
en-us	(iii) the type of spent fuel to be stored and the storage capacity;

ja-jp	四　使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
en-us	(iv) the position, structure, and equipment of the spent fuel storage facilities, and the storage method;

ja-jp	五　使用済燃料貯蔵施設の工事計画
en-us	(v) a construction plan for the spent fuel storage facilities;

ja-jp	六　貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
en-us	(vi) the method of taking out the spent fuel after the termination of storage;

ja-jp	七　使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
en-us	(vii) the particulars concerning the development of the system necessary for quality management related to the activity for operational safety of spent fuel storage facilities.

ja-jp	（許可の基準）
en-us	(Criteria for the Permission)

ja-jp	第四十三条の五　原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
en-us	Article 43-5 (1) In the case that an application for the permission set forth in paragraph (1) of the preceding Article is made, the NRA must not grant the permission set forth in that paragraph unless it finds that the application complies with all of the following items:

ja-jp	一　使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
en-us	(i) there is no risk that spent fuel storage facilities will be used for purposes other than for peace;

ja-jp	二　その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
en-us	(ii) the applicant has sufficient technical capability and financial basis for executing the activity competently;

ja-jp	三　使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iii) the position, structure, and equipment of the spent fuel storage facilities comply with the criteria specified by the rules of the NRA as those that will not hinder the prevention of disasters resulting from spent fuel or material contaminated by spent fuel; and

ja-jp	四　前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
en-us	(iv) the system prescribed in paragraph (2), item (vii) of the preceding Article complies with the criteria specified by the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の場合においては、第四十三条の二十六の二第一項の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準（技術上の基準に係る部分に限る。）に適合しているものとみなす。
en-us	(2) In the case referred to in the preceding paragraph, the type design of the specified container, etc. prescribed in Article 43-26-2, paragraph (1) that has obtained the type certificate pursuant to the provisions of that paragraph is deemed to comply with the criteria specified by the rules of the NRA set forth in item (iii) of the preceding paragraph (limited to the part related to the technical criteria).

ja-jp	３　原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
en-us	(3) In granting the permission set forth in paragraph (1) of the preceding Article, the NRA must hear, in advance, the opinion of the Atomic Energy Commission with respect to the application of the criteria prescribed in paragraph (1), item (i).

ja-jp	（許可の欠格条項）
en-us	･@(Ineligibility for the Permission)

ja-jp	第四十三条の六　次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。
en-us	Article 43-6 A person who falls under any of the following items is not granted the permission set forth in Article 43-4, paragraph (1):

ja-jp	一　第四十三条の十六第二項の規定により第四十三条の四第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
en-us	(i) a person whose permission set forth in Article 43-4, paragraph (1) has been rescinded pursuant to the provisions of Article 43-16, paragraph (2), and for whom two years have not yet elapsed from the day of the rescission;

ja-jp	二　この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
en-us	(ii) a person who has been sentenced to a fine or severer punishment for violating the provisions of this Act or an order based on this Act, and for whom two years have not yet elapsed since the day on which the execution of the sentence was completed or the person ceased to be subject to the execution of the sentence;

ja-jp	三　心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
en-us	(iii) a person who has been specified by the rules of the NRA as being unable to perform their duties properly due to mental or physical disorder;

ja-jp	四　法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
en-us	(iv) a corporation, any of whose officers conducting its business operations falls under any of the preceding three items.

ja-jp	（変更の許可及び届出）
en-us	(Permission for and Notification of Changes)

ja-jp	第四十三条の七　第四十三条の四第一項の許可を受けた者（以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。）は、同条第二項第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
en-us	Article 43-7 (1) When a person who has obtained the permission set forth in Article 43-4, paragraph (1) (hereinafter referred to as "licensee of spent fuel storage activity") seeks to change any particular listed in paragraph (2), items (ii) through (iv), item (vi), or item (vii) of that Article, the person must obtain the permission of the NRA pursuant to the provisions of Cabinet Order; provided, however, that this does not apply to making a change to, from among the particulars listed in item (ii) of the same paragraph, only the name of the place of activity.

ja-jp	２　使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き、第四十三条の四第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
en-us	(2) When a licensee of spent fuel storage activity has changed any particulars listed in Article 43-4, paragraph (2), item (i) or (v), except the case prescribed in Article 43-15, paragraph (1), the licensee must notify the NRA of the change within thirty days from the day the change was made. The same applies to a change made to, from among the particulars listed in item (ii) of the same paragraph, only the name of the place of activity.

ja-jp	３　第四十三条の五の規定は、第一項の許可に準用する。
en-us	(3) The provisions of Article 43-5 apply mutatis mutandis to the permission set forth in paragraph (1).

ja-jp	（設計及び工事の計画の認可）
en-us	(Approval of Design and Construction Plan)

ja-jp	第四十三条の八　使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事（使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画（以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。）について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
en-us	Article 43-8 (1) A licensee of spent fuel storage activity who seeks to carry out the construction work to install or change the spent fuel storage facilities (except for the construction work specified by the rules of the NRA as one that will not hinder the prevention of disasters resulting from spent fuel or material contaminated by spent fuel) must obtain the approval of the NRA regarding the design and construction plan including the construction method (hereinafter referred to as "design and construction plan" in this Article and in paragraph (2), item (i) of the following Article) before commencing the construction work, as specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to unavoidable temporary work to be implemented in the event of loss of or damage to a part of the spent fuel storage facilities or in the event of disasters or other emergencies.

ja-jp	２　前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
en-us	(2) When a person who has been granted the approval prescribed in the preceding Article seeks to change the design and construction plan for which approval has been granted, the person must obtain the approval of the NRA pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to a minor change specified by the rules of the NRA.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、前二項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
en-us	(3) When the NRA finds that the application for the approval set forth in the preceding two paragraphs comply with all of the following items, the NRA must grant the approval set forth in the preceding two paragraphs:

ja-jp	一　その設計及び工事の計画が第四十三条の四第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
en-us	(i) that the design and construction plan of the spent fuel storage facilities has obtained permission set forth in Article 43-4, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article, or has been notified pursuant to the provisions of paragraph (2) of the relevant Article; and

ja-jp	二　使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合するものであること。
en-us	(ii) that the spent fuel storage facilities comply with the technical criteria set forth in Article 43-10.

ja-jp	４　前項の場合においては、第四十三条の二十六の三第一項の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定容器等は、前項第二号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
en-us	(4) In the case referred to in the preceding paragraph, the specified container, etc. with the type certificate prescribed in Article 43-26-3, paragraph (1) whose type has been designated pursuant to the provisions of that paragraph is deemed to comply with the technical criteria set forth in item (ii) of the preceding paragraph.

ja-jp	５　使用済燃料貯蔵事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(5) When a licensee of spent fuel storage activity performs unavoidable temporary construction work pursuant to the provisions of the proviso to paragraph (1), the licensee must notify the NRA of this after commencing the construction work, without delay.

ja-jp	６　第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
en-us	(6) When a person who has been granted the approval prescribed in paragraph (1) makes a minor change specified by the rules of the NRA to the design and construction plan pursuant to the provisions of the proviso to paragraph (2), the person must notify the NRA of the changed design and construction plan after changing the plan, without delay; provided, however, that this does not apply to the cases specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（使用前事業者検査等）
en-us	(Pre-Operational Inspection)

ja-jp	第四十三条の九　使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
en-us	Article 43-9 (1) A licensee of spent fuel storage activity must carry out an inspection regarding the spent fuel storage facilities to be installed or changed, and must record and preserve the results of the inspection pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	２　前項の検査（次項及び第四十三条の二十第一項において「使用前事業者検査」という。）においては、その使用済燃料貯蔵施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
en-us	(2) In the inspection set forth in the preceding paragraph (referred to as "pre-operational inspection" in the following paragraph and Article 43-20, paragraph (1)), the licensee of spent fuel storage activity must confirm that the spent fuel storage facilities comply with both of the following items:

ja-jp	一　その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画（同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。）に従つて行われたものであること。
en-us	(i) that the construction work of the spent fuel storage facilities has been conducted in compliance with the design and construction plan for which the approval set forth in paragraph (1) or (2) of the preceding Article has been obtained (including a plan for which a minor change specified by the rules of the NRA as referred to in the proviso to the relevant paragraph has been made);

ja-jp	二　次条の技術上の基準に適合するものであること。
en-us	(ii) that the spent fuel storage facilities comply with the technical criteria set forth in the following Article.

ja-jp	３　使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
en-us	(3) A licensee of spent fuel storage activity must not use the spent fuel storage facilities until after receiving the confirmation from the NRA through the nuclear regulatory inspection for pre-operational inspection that the spent fuel storage facilities comply with all of the items of the preceding paragraph, pursuant to the provisions of the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the construction work prescribed in the proviso to paragraph (1) of the preceding Article or in other cases specified by the rules of the NRA.

ja-jp	（使用済燃料貯蔵施設の維持）
en-us	(Maintenance of Spent Fuel Storage Facilities)

ja-jp	第四十三条の十　使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合（原子力規制委員会規則で定める場合を除く。）は、この限りでない。
en-us	Article 43-10 A licensee of spent fuel storage activity must maintain the spent fuel storage facilities to comply with the technical criteria specified by the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the case in which the approval set forth in Article 43-27, paragraph (2) has been obtained (except for the cases specified by the rules of the NRA).

ja-jp	（定期事業者検査）
en-us	(Periodic Licensee's Inspection)

ja-jp	第四十三条の十一　使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合（原子力規制委員会規則で定める場合を除く。）は、この限りでない。
en-us	Article 43-11 (1) A licensee of spent fuel storage activity, pursuant to the rules of the NRA, must periodically carry out an inspection of the spent fuel storage facilities, and record and preserve the results of the inspection as specified in the rules of the NRA; provided, however, that this does not apply to the spent fuel storage facilities for which the approval set forth in Article 43-27, paragraph (2) has been obtained (except for the cases specified by the rules of the NRA).

ja-jp	２　前項の検査（次項及び第四十三条の二十第一項において「定期事業者検査」という。）においては、その使用済燃料貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
en-us	(2) In the inspection referred to in the preceding paragraph (referred to as "periodic licensee's inspection" in the following paragraph and Article 43-20, paragraph (1)), the licensee must confirm that the spent fuel storage facilities comply with the technical criteria set forth in the preceding Article.

ja-jp	３　使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
en-us	(3) When the periodic licensee's inspection is completed or when specified by the rules of the NRA, a licensee of spent fuel storage activity must report the fact to the NRA without delay.

ja-jp	（事業開始等の届出）
en-us	(Notification of Commencement of Activity)

ja-jp	第四十三条の十二　使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	Article 43-12 When a licensee of spent fuel storage activity commences, suspends or resumes their activity, the licensee must notify the NRA of the fact within fifteen days from the day concerned.

ja-jp	第四十三条の十三　使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
en-us	Article 43-13 A licensee of spent fuel storage activity, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must create a storage plan for the spent fuel storage facilities, and notify the NRA of the plan. The same applies when changes are made to the plan; provided, however, that this does not apply when the approval set forth in Article 43-27, paragraph (2) has been obtained.

ja-jp	（合併及び分割）
en-us	(Merger and Split)

ja-jp	第四十三条の十四　使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合（使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。）又は分割の場合（当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
en-us	Article 43-14 (1) In the case of a merger of corporations that are licensees of spent fuel storage activity (except in the case of a merger between a corporation that is a licensee of spent fuel storage activity and a corporation that is not a licensee of spent fuel storage activity, and where the corporation that is the licensee of spent fuel storage activity continues to exist) or in the case of a split of corporations that are licensees of spent fuel storage activity (limited to the case that the entirety of the spent fuel storage activity pertaining to the permission is to be succeeded to), when the approval of the NRA has been obtained for the merger or the split, the corporation that is to continue to exist after the merger, the corporation that has been established by the merger, or the corporation that has succeeded to the entirety of the spent fuel storage activity through the split is to succeed to the status of the licensee of spent fuel storage activity.

ja-jp	２　第四十三条の五第一項第一号、第二号及び第四号並びに第三項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。
en-us	(2) The provisions of Article 43-5, paragraph (1), items (i), (ii), and (iv), and paragraph (3), and Article 43-6 apply mutatis mutandis to the approval set forth in the preceding paragraph.

ja-jp	第四十三条の十五　使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
en-us	Article 43-15 (1) In the case of an inheritance with regard to a licensee of spent fuel storage activity, the heir is to succeed to the status of the licensee of spent fuel storage activity.

ja-jp	２　前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
en-us	(2) The heir who has succeeded to the status of the licensee of spent fuel storage activity pursuant to the provisions of the preceding paragraph must notify the NRA of the inheritance within thirty days from the day of the inheritance, with a document certifying the fact.

ja-jp	（許可の取消し等）
en-us	(Rescission of the Permission)

ja-jp	第四十三条の十六　原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消すことができる。
en-us	Article 43-16 (1) When a licensee of spent fuel storage activity fails to commence their activity within the period specified by the rules of the NRA, or suspends their activity for more than one year continuously, without legitimate grounds, the NRA may rescind the permission set forth in Article 43-4, paragraph (1).

ja-jp	２　原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
en-us	(2) When a licensee of spent fuel storage activity falls under any of the following items, the NRA may rescind the permission set forth in Article 43-4, paragraph (1), or specify a period not exceeding one year and order suspension of the activity for that period:

ja-jp	一　第四十三条の六第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
en-us	(i) when the licensee comes to fall under any of Article 43-6, items (ii) through (iv);

ja-jp	二　第四十三条の七第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
en-us	(ii) when the licensee has changed a particular for which the licensee is required to obtain the permission pursuant to the provisions of Article 43-7, paragraph (1), without obtaining the permission;

ja-jp	三　第四十三条の十九の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iii) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 43-19;

ja-jp	四　第四十三条の二十第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(iv) when the licensee has violated the provisions of Article 43-20, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	五　第四十三条の二十四の規定による命令に違反したとき。
en-us	(v) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 43-24;

ja-jp	六　第四十三条の二十五第一項の規定に違反したとき。
en-us	(vi) when the licensee has violated the provisions of Article 43-25, paragraph (1);

ja-jp	七　第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(vii) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 12-2, paragraph (3) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-25, paragraph (2);

ja-jp	八　第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
en-us	(viii) when the licensee has violated the provisions of Article 12-2, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-25, paragraph (2);

ja-jp	九　第四十三条の二十六第一項の規定に違反したとき。
en-us	(ix) when the licensee has violated the provisions of Article 43-26, paragraph (1);

ja-jp	十　第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
en-us	(x) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 12-5 as applied mutatis mutandis pursuant to Article 43-26, paragraph (2);

ja-jp	十一　第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。
en-us	(xi) when the licensee has discontinued the activity of storage of spent fuel in violation of the provisions of Article 43-27, paragraph (1);

ja-jp	十二　第四十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xii) when the licensee has violated the provisions of Article 43-27, paragraph (2);

ja-jp	十三　第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xiii) when the licensee has violated the provisions of Article 58, paragraph (2), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	十四　第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xiv) when the licensee has violated the provisions of Article 59, paragraph (2), or has violated an order under the provision of paragraph (4) of that Article;

ja-jp	十五　第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
en-us	(xv) when the licensee has violated the provisions of Article 59-2, paragraph (2);

ja-jp	十六　第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xvi) when the licensee has violated the provisions of Article 61-8, paragraph (1) or (4), or has violated an order under the provisions of paragraph (3) of that Article;

ja-jp	十七　第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
en-us	(xvii) when the licensee has violated the conditions set forth in Article 62-2, paragraph (1) or (2);

ja-jp	十八　原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
en-us	(xviii) when the licensee has violated the provisions of Article 6 of the Act on Compensation for Nuclear Damage; or

ja-jp	十九　原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
en-us	(xix) when the licensee has violated an order under the provisions of Article 7, paragraph (4), Article 8, paragraph (5), Article 9, paragraph (7), Article 11, paragraph (6), or Article 13-2, paragraph (2) of the Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness.

ja-jp	第四十三条の十七　使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
en-us	Article 43-17 Pursuant to the provisions of the rules of the NRA, the licensee of spent fuel storage activity must record the particulars specified by the rules of the NRA concerning the execution of the activity of storage of spent fuel, and keep this record at the place of activity.

ja-jp	（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）
en-us	(Measures to Be Taken for Operational Safety and Physical Security of Specified Nuclear Fuel Material)

ja-jp	第四十三条の十八　使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
en-us	Article 43-18 (1) A licensee of spent fuel storage activity, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must take necessary measures for operational safety concerning the following particulars:

ja-jp	一　使用済燃料貯蔵施設の保全
en-us	(i) maintenance of spent fuel storage facilities;

ja-jp	二　使用済燃料貯蔵設備の操作
en-us	(ii) operation of spent fuel storage equipment; and

ja-jp	三　使用済燃料の運搬（使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第一項において同じ。）又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄（運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。同項において同じ。）
en-us	(iii) transport of spent fuel (limited to transport carried out at the place of activity where the spent fuel storage facilities have been installed; hereinafter the same applies in paragraph (1) of the following Article) or transport, storage, or disposal of material contaminated by spent fuel (transport and disposal is limited to transport or disposal carried out at the place of activity where the spent fuel storage facilities have been installed; hereinafter the same applies in paragraph (1) of the following Article).

ja-jp	２　使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
en-us	(2) A licensee of spent fuel storage activity who handles specified nuclear fuel material at a place of activity where the spent fuel storage facilities have been installed, if specified by Cabinet Order, must take physical security measures pursuant to the provisions of the rules of the NRA.

ja-jp	（施設の使用の停止等）
en-us	(Suspension of the Use of Facilities)

ja-jp	第四十三条の十九　原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
en-us	Article 43-19 (1) When the NRA finds that the position, structure, or equipment of the spent fuel storage facilities does not comply with the criteria set forth in Article 43-5, paragraph (1), item (iii), that the spent fuel storage facilities do not comply with the technical criteria set forth in Article 43-10, or that the measures concerning the maintenance of the spent fuel storage facilities, the operation of the spent fuel storage equipment, the transport of the spent fuel, or the transport, storage, or disposal of material contaminated by the spent fuel are in violation of the provisions of the rules of the NRA based on the provisions of paragraph (1) of the preceding Article, the NRA may order the relevant licensee of spent fuel storage activity to suspend the use, modify, repair or change the location of the spent fuel storage facilities, designate a method for operating the spent fuel storage equipment, or order other necessary measures for operational safety to be taken.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
en-us	(2) When the NRA finds that the physical security measures are in violation of the provisions of the rules of the NRA based on the provisions of paragraph (2) of the preceding Article, the NRA may order the relevant licensee of spent fuel storage activity to take corrective measures, etc.

ja-jp	第四十三条の二十　使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定（核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。）を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
en-us	Article 43-20 (1) A licensee of spent fuel storage activity, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must establish safety regulations (including rules concerning safety training for handling nuclear fuel material, pre-operational inspection, and periodic licensee's inspection; hereinafter the same applies in this Article) and obtain the approval of the NRA before commencing the construction work to install the spent fuel storage facilities. The same applies when making changes to the regulations.

ja-jp	２　原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
en-us	(2) When the NRA finds that the safety regulations fall under any of the following items, it must not grant the approval set forth in the preceding paragraph:

ja-jp	一　第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
en-us	(i) that the safety regulations have not obtained permission set forth in Article 43-4, paragraph (1) or Article 43-7, paragraph (1), or have not been notified pursuant to the provisions of paragraph (2) of the relevant Article; or

ja-jp	二　使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
en-us	(ii) that the safety regulations are not sufficient for preventing disasters resulting from spent fuel or material contaminated by spent fuel.

ja-jp	３　原子力規制委員会は、使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
en-us	(3) When the NRA finds that it is necessary for preventing disasters resulting from spent fuel or material contaminated by spent fuel, it may order the licensee of spent fuel storage activity to change the safety regulations.

ja-jp	４　使用済燃料貯蔵事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
en-us	(4) A licensee of spent fuel storage activity and their employees must observe the safety regulations.

ja-jp	第四十三条の二十一　削除
en-us	Article 43-21 Deleted

ja-jp	（使用済燃料取扱主任者）
en-us	(Chief Engineer of Spent Fuel)

ja-jp	第四十三条の二十二　使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。
en-us	Article 43-22 (1) A licensee of spent fuel storage activity, pursuant to the provisions of the rules of the NRA, must appoint a chief engineer of spent fuel from among the persons who have a license for chief engineer of nuclear fuel as set forth in Article 22-3, paragraph (1) or other persons who possess qualifications as specified by the rules of the NRA, to have the chief engineer of nuclear fuel supervise operational safety concerning the handling of spent fuel.

ja-jp	２　使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
en-us	(2) When a licensee of spent fuel storage activity has appointed a chief engineer of spent fuel pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the licensee of spent fuel storage activity must notify the NRA of the appointment within thirty days of the appointment. The same applies to the dismissal of the chief engineer of spent fuel.

ja-jp	（使用済燃料取扱主任者の義務等）
en-us	(Duties of the Chief Engineer of Spent Fuel)

ja-jp	第四十三条の二十三　使用済燃料取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
en-us	Article 43-23 (1) The chief engineer of spent fuel must perform their duties related to the handling of spent fuel in the activity of storage of spent fuel in good faith.

ja-jp	２　使用済燃料の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
en-us	(2) A person who is engaged in the handling of spent fuel in the activity of storage of spent fuel must comply with the instructions for operational safety in handling the spent fuel given by the chief engineer of spent fuel.

ja-jp	（使用済燃料取扱主任者の解任命令）
en-us	(Order to Dismiss the Chief Engineer of Spent Fuel)